Користування

Головне вікно
Окрім основної області перегляду, де буде показано поточний обраний пристрій у графічному та деревоподібному вигляді, у використано панельні віджети або панелі для показу певної інформації та вибору. На наведеному нижче знімку вікна ви можете ознайомитися з виглядом головного вікна .
Головне вікно
Головне вікно
Смужка меню: на смужці меню показано пункти деяких типових, а також характерних для програми меню, за допомогою яких можна керувати діями програми. Докладний опис всіх пунктів меню можна знайти у .
Панель інструментів: панель інструментів є стандартною панеллю інструментів. Компонування цієї панелі можна повністю змінити, подробиці наведено у розділі .
Панель пристроїв: на цій панелі буде показано список всіх пристроїв, які знайдено на вашому комп’ютері, і з якими може працювати . Оберіть пристрій на цій панелі, щоб переглянути або змінити його властивості у графічному перегляді пристроїв або у перегляді дерева пристроїв.
Графічний перегляд пристроїв: у цьому режимі перегляду показує у графічному вигляді поточний вибраний пристрій. Кожен з розділів диска матиме власну панель з назвою вузла пристрою (sda1 для першого розділу на знімку, який знаходиться вище) і відомостями про використання пристрою (темно-фіалкова область на знімку вікна).
Розширені розділи візуально вирізняються додатковою рамкою (світло-зеленою на знімку вікна, який знаходиться вище) навколо їх панелей.
Ви можете обрати розділ наведенням на його панель у графічному перегляді пристроїв вказівника миші з наступним клацання лівою кнопкою. Подвійне клацання відкриє діалогове вікно властивостей розділу. Клацання правою кнопкою відкриє контекстне меню розділу.
Деревоподібний перегляд пристроїв: у області показу дерева пристроїв буде показано додаткові відомості щодо кожного з розділів на виділеному пристрої. Поточний виділений розділ буде підсвічено. Подвійне клацання на запису розділу відкриє діалогове вікно властивостей розділу. Клацання правою кнопкою миші відкриє контекстне меню розділу.
Панель інформації: на панелі інформації буде наведено деякі відомості щодо поточного виділеного пристрою або розділу. Типово, цю панель вимкнено.
Панель черги дій: на цій панелі буде показано список всіх дій, які буде виконано одразу по тому, як ви скористаєтеся пунктом .
На знімку вікна, наведеному вище у черзі перебуває одна дія: якщо користувач зараз застосує цю дію, файлову систему на /dev/sdb3 буде перевірено на наявність помилок і, за потреби, ці помилки буде виправлено.
Смужка стану: у смужці стану буде показано поточну кількість дій у черзі.
Панель виводу до журналу: на цій панелі буде показано відомості з журналу. Степінь важливості цієї панелі для звичайних користувачів є незначним, тому типово цю панель вимкнено.