Збереження параметрів роботи
Ви можете встановити інші параметри меню Перегляд для окремої теки. Щоб зробити це, виберіть пункт Налаштувати властивості перегляду... у меню Перегляд, змініть параметри Перегляду на потрібні вам, а потім застосуйте параметри перегляду до Поточної теки. Ця операція створить файл .directory у відповідній теці, у цьому файлі зберігатимуться параметри Перегляду. Щоб вилучити окремі параметри перегляду теки, скористайтеся відповідним діалоговим вікном ще раз (або просто вилучіть файл .directory).
Одним з чудових прикладів використання цієї можливості є теки для зображень. Ви можете вказати для такої теки параметр перегляду піктограмами зображень (для цього виберіть пункти меню Режим перегляду Піктограми і Перегляд з меню Перегляд), коли ви відкриєте її, у той час, як у інших теках зображення не буде показано у вигляді мініатюр.