Портативні пристрої
За допомогою цього діалогового вікна ви можете налаштувати автоматичну обробку портативних носіїв даних.
Якщо ви увімкнете автоматичне монтування за допомогою цього модуля, вам не потрібно буде кожен раз користуватися аплетом сповіщення про пристрої або панеллю навігації у програмі для керування файлами для отримання доступу до щойно з’єднаних пристроїв.
У верхній частині діалогового вікна модуля розташовано пункти загальних параметрів, які може бути перевизначено для окремих пристроїв за допомогою списку Перевизначення для пристроїв. Якщо у системі створено лише єдиного користувача, рекомендуємо вам позначити всі пункти, розташовані над списком перевизначення.
Увімкнути автоматичне монтування портативних носіїв даних 	Якщо цей пункт не буде позначено, автоматичного монтування пристроїв не відбуватиметься взагалі, незалежно від позначення пунктів у розділі Перевизначення для пристроїв.
Автоматично монтувати лише ті портативні пристрої, які було змонтовано вручну раніше 	Якщо буде позначено цей пункт, Плазма автоматично монтуватиме лише ті пристрої, про які середовище пам’ятає. Пристрій «запам’ятовуватиметься», якщо його вже було колись змонтовано, тобто, якщо ви, наприклад, монтували програвач для заряджання, але ніколи не встановлювали доступу до файлів, що на ньому зберігаються, Плазма не буде автоматично монтувати пристрій під час наступного з’єднання з комп’ютером Але якщо доступ до файлів було виконано, Плазма запам’ятає пристрій і автоматично встановить доступ до його вмісту під час наступного з’єднання з комп’ютером
Автоматично монтувати всі портативні пристрої при вході до системи 	Якщо з вашим комп’ютером буде з’єднано портативні пристрої під час входу до стільничного середовища, Плазма автоматично встановлюватиме доступ до вмісту пристроїв для читання іншими програмами.
Автоматично монтувати портативні пристрої після з’єднання з комп’ютером 	Якщо буде позначено цей пункт, Плазма автоматично встановлюватиме доступ до вмісту будь-яких пристроїв зберігання даних одразу після їх з’єднання з комп’ютером.
Автоматичне монтування 	У цьому списку наведено пристрої зберігання даних, про які відомо Плазмі. Якщо буде позначено пункт Під час входу, пристрій буде автоматично змонтовано, навіть якщо не позначено пункт Автоматично монтувати всі портативні пристрої при вході до системи. Те саме стосується пункту Під час з’єднання.
Якщо не буде позначено пункт Увімкнути автоматичне монтування портативних носіїв даних, позначення всіх інших пунктів не матиме значення: жоден з пристроїв не монтуватиметься у автоматичному режимі
Забути про пристрій 	Натискання цієї кнопки призведе до того, що Плазма «забуде» про існування позначених пристроїв. Ця кнопка буде корисною, лише якщо позначено пункт Автоматично монтувати лише ті портативні пристрої, які було змонтовано вручну раніше. Після «забування» пристрою Плазма автоматично монтуватиме лише пристрої, які «пам’ятає», «забутий» пристрій не буде змонтовано у автоматичному режимі.