Arka Plan Hizmetleri
Hizmet Yöneticisi modülü, Ardalan Süreçleri'nin, başka bir adıyla Hizmetleri'nin genel bir görünümünü sunar. Genelde iki tür hizmet vardır:
İsteğe Bağlı Yüklenen Hizmetler 	Bunlar, istendiğinde başlatılacak olan kullanılabilir hizmetlerinin bir listesidir. Yalnızca bilginiz olması için listelenirler ve bu hizmetleri manipüle edemezsiniz.
Başlangıç Hizmetleri 	Burası, başlangıcında yüklenebilen tüm hizmetlerini gösterir. Kullanım sütununda işaretlenmiş hizmetler bir sonraki başlangıçta çağrılırlar.
Ne yaptığını bilmediğiniz hizmetleri devre dışı bırakırken dikkatli olun. Bazı hizmetler, 'nin düzgün çalışması için elzemdir.
Bir hizmetin Durum'unu değiştirmek için onu listede seçin. Sonrasında hizmetlerin durumunu Çalışmıyor'dan Çalışıyor'a veya tam tersine değiştirmek için Başlat ve Durdur düğmelerini kullanabilirsiniz.