Сохранение параметров
Также имеется возможность указать для какого-либо каталога отдельные параметры просмотра. Для этого выберите пункт меню Вид Настроить режим просмотра... и измените параметры Режима просмотра нужным образом. Затем примените параметры просмотра к текущему каталогу. В этом каталоге будет создан файл .directory, содержащий параметры просмотра каталога. Чтобы удалить отдельные параметры просмотра для каталога, снова откройте этот диалог (или просто удалите файл .directory).
Возможность установить отдельные параметры для любого каталога может оказаться особенно удобной, если имеется каталог со множеством изображений. Можно указать, что в этом каталоге для каждого файла следует отображать миниатюры. Для этого включите параметр Режим просмотра Значки и выберите пункт Показывать миниатюры в меню Вид.