Toegevoegde functionaliteit

Knoppen
Er zijn enige knoppen onderaan het venster van Spectacle. Hun functies worden hieronder beschreven:
Help 	 Geeft u de gezamenlijke menu-items beschreven in Menu Help van basisbeginselen.
Configureren... 	 Geeft u toegang tot het configuratievenster van Spectacle waar u de opname-instellingen en standaard opslaglocatie en bestandsnaam kunt wijzigen.
Annotatie maken 	 Opent een een bewerker van annotaties die verschillende hulpmiddelen voor annotaties biedt:
Bewerker voor annotaties
Probeer de hulpmiddelen voor annotaties. U zou alles kunnen vinden wat nodig is om uw schermafdrukken daar uit te leggen: pijlen, pen, markeringen, tekstvakken, getallen, zelfs smileys. Het is mogelijk de parameters van het hulpmiddel te wijzigen en effecten (schaduw, grijsschaal en rand) toe te voegen.
Wanneer u denkt dat de annotatie gereed is druk op de knop Annotatie gereed.
Hulpmiddelen 	 Opent een afrolmenu dat verschillende hulpmiddelen biedt:
Standaard map voor schermafdrukken openen zal de laatst opgeslagen schermafdruk in de standaard bestandsbeheerder accentueren
Toegang tot de dialoog Afdrukken
Een reeks van externe programma's voor opnemen van het scherm
Exporteren 	 Opent een afrolmenu dat u in staat stelt om direct de schermafdruk te open in alle programma's die geassocieerd zijn met het PNG (Portable Network Graphics) -type. Afhankelijk van welke programma's zijn geïnstalleerd, kunt u de schermafdruk openen en bewerken in uw grafische toepassingen.
Afbeelding naar klembord/kopieer locatie naar klembord 	 Kopieert de huidige schermafdruk of zijn locatie naar het klembord. U kunt ook de sneltoets C hiervoor gebruiken.
Opslaan als 	 Slaat de schermafdruk op als een PNG-afbeelding in uw standaard map Afbeeldingen en sluit onmiddellijk de toepassing.

Configureren
Gebruik de knop Configureren... om de configuratiedialoog te openen.

Algemeen
Algemeen
Bij starten van Spectacle 	 Staat het Maken van een schermafdruk van het volledige scherm toe, laatst gebruikte vangstmethode gebruiken of niet automatisch een schermafdruk maken. De laatst gebruikte vangstmodus is die is ingesteld in opnamemodus
Na het nemen van een schermafdruk 	 Biedt Bestand naar standaard map opslaan, waarmee elke klembord actie wordt uitgeschakeld of de afbeelding naar het klembord kopiëren. De standaard locatie kan geconfigureerd worden op de configuratiepagina met Opslaan. Het is mogelijk om Bestandslocatie naar het klembord kopiëren. U kunt het dan overal plakken waar invoer van tekst wordt geaccepteerd. Merk op dat u een klembordbeheerder actief moet hebben om het pad in het klembord te behouden nadat Spectacle eindigt.
Schermafdruktoets indrukken om 	 Wanneer een sneltoets om een schermafdruk te maken wordt ingedrukt en Spectacle is al actief is het mogelijk om het gedrag van het systeem van maken te configureren. U kunt kiezen tussen het maken van een nieuwe schermafdruk, openen van een nieuw venster van Spectacle en focus teruggeven aan het bestaande venster van Spectacle.
Lichte achtergrondkleur gebruiken 	 Een lichte achtergrondkleur gebruiken om het uitgesneden gebied in het geselecteerde rechthoekige gebied te markeren. Dit maakt het zien van donkere cursors gemakkelijker.
Vergrootglas tonen 	 Wanneer een schermafdruk wordt opgeslagen, kopieer dan de locatie van het bestand naar het klembord. U kunt het dan overal plakken waar invoer van tekst wordt geaccepteerd. Merk op dat u een klembordbeheerder actief moet hebben om het pad in het klembord te houden nadat Spectacle eindigt.
Bij indrukken en loslaten accepteren 	 Indien geactiveerd, het geselecteerd gebied wordt geaccepteerd zodra de muisknop wordt losgelaten in de modus Rechthoekig gebied.
Bij selecteren van een nieuw gebied, zonder te beschikken over een eerder opgeslagen gebied, zou klikken, slepen en loslaten van de muisknop onmiddellijk het geselecteerde gebied moeten vangen. Wanneer een eerder opgeslagen gebied wordt getoond, kan het opgeslagen gebied verder gemanipuleerd worden en opslaan van dit gebied vereist handmatige bevestiging ( of dubbelklikken met de ). Klikken en slepen buiten het eerder opgeslagen gebied vangt het nieuw geselecteerde gebied onmiddellijk.
Geselecteerd gebied onthouden 	 Standaard herinnert Spectacle een initiële selectie wanneer u een schermafdruk van een rechthoekig gebied maakt totdat u het venster van Spectacle sluit. U kunt ook kiezen om Spectacle zo te configureren dat het nooit geselecteerd gebied herinnert of het herinnert tussen de sessies van schermafdruk maken.

Opslaan
Wanneer u de functie Opslaan gebruikt zal Spectacle de afbeelding met een standaard bestandsnaam opslaan in uw map Afbeeldingen onder uw persoonlijke map. De standaard bestandsnaam bevat de datum en tijd van het moment waarop de afbeelding is gemaakt.
De pagina Opslaan stelt u in staat om de standaard opslaglocatie en bestandsnaam in te stellen Op deze optie klikken laat een dialoogvak verschijnen zoals volgt:
Opslaan
Opslaglocatie 	 In het tekstvak voor locatie stelt u de map in waar u uw schermafdrukken wilt opslaan wanneer u de knop Opslaan indrukt.
Compressiekwaliteit 	 De kwaliteit van de afbeelding kiezen bij opslaan met afbeeldingsformaten met verlies zoals JPEG. De hogere waarden geven een betere kwaliteit maar verhogen de grootte van het bestand. Zie de Wikipedia pagina voor de details over de afbeeldingsformaten die in Spectacle worden gebruikt.
Bestandsnaam 	 Een standaard bestandsnaam voor opgeslagen schermafdrukken instellen.
U kunt de volgende plaatshouders in de bestandsnaam gebruiken, die vervagen zullen worden door actuele tekst wanneer het bestand wordt opgeslagen:
%D: dag
%H: uur
%M: maand
%Nd: Sequentieel getal aangevuld tot N cijfers
%S: seconde
%T: venstertitel
%Y: jaar (4 cijfers)
%Nd: Sequentieel getal
%m: minuut
%y: jaar (2 cijfers)
U kunt op plaatshouders klikken in de onderstaande referentielijst om ze in te voegen in de regel met Bestandsnaam line.
Als een bestand met deze naam al bestaat zal een serienummer worden achtergevoegd aan de bestandsnaam. Als bijvoorbeeld de bestandsnaam Schermafdruk is, en Schermafdruk.png bestaat al, dan zal de afbeelding opgeslagen worden als Schermafdruk-1.png.
Het afrolvak naast het tekstvak gebruikt u om het standaard afbeeldingsformaat voor schermafdrukken te selecteren. Zie de Wikipedia pagina voor de details over de afbeeldingsformaten die in Spectacle worden gebruikt.

Sneltoetsen
Deze configuratiepagina kan gebruikt worden om de standaard sneltoetsen van Spectacle te wijzigen. Het is mogelijk sneltoetsen te configureren om Spectacle te starten en verschillende delen van uw bureaublad te vangen.

Slepen en loslaten
Een gevangen afbeelding kan versleept worden naar een andere toepassing of document. Als de toepassing afbeeldingen kan behandelen, dan zal een kopie van de volledige afbeelding daar ingevoegd worden.
Als u een schermafdruk naar een venster van een bestandsbeheerder versleept, zal er een dialoogvenster verschijnen waarin u de bestandsnaam kunt bewerken en het afbeeldingsformat kunt selecteren en het bestand zal ingevoegd worden in de actuele map.
Als u de schermafdruk naar een tekstvak versleept, dan zal het pad naar het tijdelijk opgeslagen bestand ingevoegd worden. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij het uploaden van een schermafdruk via webformulieren of om schermafdrukken in bugrapporten bij te voegen in de bugtracker.
Dit werkt met alle clients die niet de gegevens van de afbeelding oppakken, maar alleen kijken naar een in de versleepte mime-gegevens.