Scripting
ondersteunt een aantal methoden die gebruikt kunnen worden met .
Er zijn twee manieren om het -interface te gebruiken: 's qdbusviewer en de commandoregel qdbus.
Voorbeelden:
% qdbus zal alle beschikbare services tonen.
% qdbus org.kde.konsole zal het -interface van tonen.
% qdbus org.kde.konsole /Windows/1 zal methoden tonen voor besturing van venster 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW zal methoden tonen voor besturing van het huidige venster.
% qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 zal methoden tonen voor besturing van sessie 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION zal methoden tonen voor besturing van de huidige sessie.
% qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION zal methoden tonen voor besturing van de huidige sessie van .
Als een van de bovenstaande opdrachten uitvoer geeft als: Service 'org.kde.konsole' bestaat niet, wijzig org.kde.konsole dan in een van het volgende:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (zal de eerste pid kiezen)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (dit kan gebruikt worden vanuit de huidige )
selecteer er een uit de uitvoer van 'qdbus | grep konsole'
Voor meer informatie, bezoek dan -tutorial (Engels).