Muis
Dit is de documentatie voor de module die muizen en andere aanwijsapparaten instelt.

Deze module geeft u de mogelijkheid om uw aanwijsapparaat te configureren. Uw aanwijsapparaat kan een muis, een trackball, een touchpad of andere hardware zijn die een soortgelijke functie heeft.
Algemeen 	
Linkshandige muis 	Als u linkshandig bent dan hebt u misschien liever dat de muisknoppen links en rechts omgedraaid zijn. Dat kunt u veranderen door deze optie te activeren. Als uw aanwijsapparaat meer dan twee knoppen heeft, worden alleen de knoppen die functioneren als links en rechts beïnvloed. Bijvoorbeeld als u een drieknopsmuis hebt, heeft dit geen invloed op de knop midden.
Linker en rechter knoppen indrukken voor middelste muisklik 	Activeer dit item als u geen hebt. U kunt de linker en rechter muisknoppen tegelijk indrukken om de middenklik te emuleren.
Snelheid van aanwijzer 	Deze optie geeft u de mogelijkheid om de relatie tussen de afstand die de muis aflegt over het scherm en de relatieve verplaatsing van het fysieke apparaat zelf (dat een muis, een trackball, of een ander apparaat kan zijn) in te stellen.
Versnellingsprofiel 	Het profiel Adaptief is het standaard profiel voor alle apparaten en neemt de huidige snelheid van het apparaat in rekening bij het bepalen van de versnelling. Het profiel Vlak is eenvoudig een constante factor toegepast op alle apparaatdelta's, ongeacht de snelheid van bewegen.
Schuiven: schuifrichting omdraaien 	Als deze optie geselecteerd is, zal het schuifwiel (als u dat hebt) in omgekeerde richting werken. Als bijvoorbeeld eerst het wiel naar u toe draaien een verschuiving naar beneden veroorzaakte, zal de verschuiving nu naar boven zijn.
In 5.13 vindt u de instelling om enkele of dubbele muisklikken te gebruiken om bestanden en mappen te openen in de module Werkruimte.