Vragen en Antwoorden
Hoe krijg ik e, het getal van Euler (2.718281828459045...)?
Druk op 1 Shift ex in het venster van , druk op 1 2 N op het toetsenbord of gebruik het menu Constanten Wiskunde .
Hoe krijg ik twee vaste decimalen?
Kies Instellingen instellen... in de menubalk, u krijgt dan het dialoogscherm voor de instellingen. Kruis aan Nauwkeurigheid instellen en draai het spinveld naar 2.
Hoe zit het met de nauwkeurigheid?
Het belangrijkste dat de nauwkeurigheid van bepaalt is of uw libc en libmath het gegevenstype long double in C ondersteunen. In dat geval zal dit tijdens het compileren detecteren en dit als het fundamentele gegevenstype gebruiken voor het opslaan van getallen.
Verander de Nauwkeurigheid in het dialoogscherm Instellingen van zo dat de bovenstaande berekeningen goed worden uitgevoerd. Ik raad een nauwkeurigheid aan van 14 cijfers als het fundamentele gegevenstype van uw long double is, en anders 8 of 10.
Een grotere nauwkeurigheid betekent niet noodzakelijk betere resultaten. Speel een beetje met de nauwkeurigheidsinstelling en u zult zien wat ik hiermee bedoel.