Guida ai comandi

La barra dei menu
La barra dei menu è in cima alla finestra di . Se la barra è nascosta, Mostra barra dei menu è raggiungibile facendo clic destro nella finestra (fintanto che in quella finestra non c'è un'applicazione che occupa tutto lo schermo, come vi, minicom, eccetera). La scorciatoia predefinita viene elencata a seguito di ogni elemento del menu.
In alternativa, è possibile utilizzare la scorciatoia M per mostrare o nascondere la barra dei menu.

Il menu File
N File Nuova finestra 	Apre una nuova finestra di a parte con il profilo predefinito.
T File Nuova scheda 	Apre una nuova scheda con il profilo predefinito.
Il primo profilo nel sottomenu sarà sempre «Predefinito» che è il profilo integrato. Tutti gli altri profili saranno elencati di seguito che in ordine alfabetico. Il profilo predefinito specificato dall'utente sarà in grassetto.
File Clona scheda 	Prova a clonare la scheda attuale in un'altra.
S File Save output come... 	Salva lo scorrimento attuale come file di testo o HTML.
P File Stampa schermo 	Stampa lo schermo attuale. Come impostazione predefinita, l'output viene adattato alle dimensioni della carta su cui si stampa con testo in nero e senza sfondo. Nella finestra di stampa queste opzioni sono modificabili nella scheda Opzioni di output.
File Apri gestore dei file 	Apre il gestore dei file di nella cartella attuale. Come impostazione predefinita, è .
W File Chiudi sessione 	Chiude la sessione attuale
Q File Chiudi finestra 	Esce da .
mostrerà una finestra di conferma se c'è più di una sessione aperta o se ci sono programmi in esecuzione in qualsiasi sessione. Queste finestre possono essere disabilitate facendo clic sulla casella Non chiedermelo più.

Il menu Modifica
C Modifica Copia 	Copia il testo selezionato agli appunti.
V Modifica Incolla 	Incolla il testo dagli appunti alla posizione del cursore.
Modifica Seleziona tutto 	Seleziona tutto il testo nella finestra attuale.
Modifica Copia input a Tutte le schede nella finestra attuale 	Invia simultaneamente l'input della sessione attuale a tutte le sessioni nella finestra attuale.
. Modifica Copia input a Seleziona schede 	Invia simultaneamente l'input della sessione attuale alle sessioni scelte dall'utente.
/ Modifica Copia input a Nessuna 	Ferma l'invio dell'input dalla sessione attuale nelle altre
Modifica Invia segnale 	Invia il segnale specificato al processo shell, o altro processo, che è stato lanciato quando è stata avviata la nuova sessione.
I segnali attualmente disponibili sono:
STOP	per fermare il processo
CONT	continua se fermato
HUP	hangup rilevato sul terminale di controllo, o morte del processo controllante
INT	interruzione da tastiera
TERM	segnale di terminazione
KILL	segnale di uccisione
USR1	segnale utente 1
USR2	segnale utente 2
Riferisciti alle pagine di manuale del tuo sistema per ulteriori dettagli dando il comando man 7 signal.
S Modifica Configura impostazioni scheda... 	Apre una finestra che consente di cambiare il formato del nome, il formato del titolo della scheda remota e il colore della scheda attuale (maggiori informazioni).
U Modifica Invia con ZModem 	Apre una finestra per selezionare un file da inviare se il software richiesto è installato.
F Modifica Trova 	Apre una barra di ricerca in fondo alla finestra di .
Permette ricerche con distinzione di maiuscole, in avanti o all'indietro, e con espressioni regolari.
F3 Modifica Trova successivo 	Sposta alla successiva istanza di ricerca. Se la barra di ricerca ha il focus, è possibile utilizzare anche la scorciatoia .
F3 Modifica Trova precedente 	Sposta alla precedente istanza di ricerca. Se la barra di ricerca ha il focus, è possibile utilizzare anche la scorciatoia .

Il menu Visualizza
( Visualizza Dividi vista Dividi vista destra/sinistra 	Divide tutte le schede in viste a destra e a sinistra.
Tutto l'output su una vista viene duplicato sull'altra.
) Visualizza Dividi vista Dividi vista alto/basso 	Divide tutte le schede in viste il alto e in basso.
Tutto l'output su una vista viene duplicato sull'altra.
] Visualizza Dividi vista Espandi vista 	Allarga la vista attuale.
[ Visualizza Dividi vista Restringi vista 	Rimpicciolisce la vista attuale.
E Visualizza Dividi vista Massimizza la vista attuale 	Commuta la vista attuale tra la dimensione attuale e la dimensione massima
\ Visualizza Dividi vista Dimensioni uguali per tutte le viste 	Imposta la stessa dimensione per tutte le viste
L Visualizza Stacca la scheda attuale 	Apre la scheda attuale in una finestra a parte.
L'uscita dalla finestra precedente di non avrà effetto sulla nuova finestra creata.
H Visualizza Stacca la vista attuale 	Apre la vista divisa attuale in una finestra separata
Visualizza Salva disposizione delle schede su file 	Permette di salvare la disposizione delle schede della vista attuale in un file di disposizione di specifico che può quindi essere caricato per ripristinare una delle proprie disposizioni preferite.
Visualizza Carica disposizione delle schede da file 	Consente di caricare una delle disposizioni di visualizzazione preferite dal file delle disposizioni che è stato salvato in precedenza utilizzando la voce di menu Visualizza Salva la disposizione delle schede su file. Le disposizioni predefinite (2x2, 2x1 e 1x2) possono essere caricare tramite la barra degli strumenti.
I Visualizza Controlla se c'è silenzio 	Commuta la rilevazione di mancanza di attività nella scheda attuale.
Come impostazione predefinita, dopo 10 secondi di inattività, appare un'icona informativa nella linguetta della sessione. Il tipo di avvisi può essere cambiato con Impostazioni Configura le notifiche Silenzio rilevato in una sessione sorvegliata.
A Visualizza Controlla se c'è attività 	Commuta la rilevazione di attività nella scheda attuale.
A seguito di qualsiasi attività, appare un'icona informativa nella linguetta della sessione. Il tipo di avvisi può essere cambiato con Impostazioni Configura le notifiche Attività rilevata in una sessione sorvegliata.
Visualizza Controlla la fine del processo 	Commuta la rilevazione della fine del processo nella scheda attuale.
Se selezionata, al termine del processo attuale, mostrerà una notifica Il processo «nome del processo» ha terminato l'esecuzione nella sessione «nome della sessione».
Visualizza Sola lettura 	Commuta la sessione in sola lettura: non è accettato alcun inserimento, il trascinamento e rilascio è disabilitato.
+ Visualizza Ingrandisci carattere 	Aumenta la dimensione dei caratteri del testo.
0 Visualizza Ripristina la dimensione dei caratteri 	Ripristinare la dimensione dei caratteri del testo ai valori predefiniti del profilo.
- Visualizza Rimpicciolisci carattere 	Riduce la dimensione dei caratteri del testo
Visualizza Imposta codifica 	Imposta la codifica dei caratteri.
Visualizza Pulisci scorrimento 	Rimuove il testo dallo scorrimento.
K Visualizza Pulisci scorrimento e azzera 	Rimuove il testo nella scheda attuale e nello scorrimento, e azzera il terminale.
F11 Visualizza Modalità a schermo intero 	Commuta la visualizzazione di su tutto lo schermo.

Il menu Segnalibri
B Segnalibri Aggiungi segnalibro 	Aggiunge l'indirizzo attuale.
Segnalibri Aggiungi le schede come cartella 	Aggiunge tutte le schede a una cartella di segnalibri.
Verrà chiesto il nome della cartella di segnalibri.
Segnalibri Nuova cartella di segnalibri 	Aggiunge una nuova cartella all'elenco dei segnalibri.
Verrà chiesto il nome della cartella di segnalibri.
Segnalibri Modifica segnalibri 	Apre l'editor dei segnalibri.
Il programma keditbookmarks deve essere installato affinché questa voce di menu appaia.
Puoi usare l'editor dei segnalibri per aggiungere manualmente URL. Attualmente accetta le seguenti:
ssh://utente@host:porta
telnet://utente@host:porta

Menu delle estensioni
Tutti le estensioni installate saranno elencate o «Nessuna estensione disponibile»

Il menu Impostazioni
Impostazioni Modifica il profilo attuale 	Apre una finestra per configurare il profilo attuale.
Impostazioni Cambia profilo 	Cambia il profilo attuale a uno elencato
Impostazioni Gestisci profili 	Apre un editor per gestire i profili
Impostazioni Schema di colori della finestra 	Cambia la di con il tema specificato
M Impostazioni Mostra la barra dei menu 	Commuta la visibilità della barra dei menu.
Impostazioni Barre degli strumenti mostrate 	Consente di attivare/disattivare la visibilità delle barre degli strumenti dii
Impostazioni Mostra la barra di stato 	Commuta la visibilità della barra di stato.
Impostazioni Configura la lingua... 	Apre la finestra per scegliere una traduzione dell'interfaccia di .
Impostazioni Configura le scorciatoie da tastiera... 	Apre l'editor delle scorciatoie da tastiera. Altre informazioni sulla configurazione delle scorciatoie sono disponibili nei Fondamenti di .
In aggiunta, ha alcune scorciatoie speciali alle quali non corrispondono voci di menu:
Scorciatoia	Descrizione
Destra	Scheda successiva
Sinistra	Scheda precedente
Sinistra	Spostare una scheda a sinistra
Destra	Spostare una scheda a destra
Ins	Incolla selezione
Impostazioni Configura le barre degli strumenti... 	Apre la finestra di configurazione della barra degli strumenti
Impostazioni Configura le notifiche 	Apre l'editor delle notifiche.
Impostazioni Configura 	Apre l'editor delle impostazioni di .
Questa finestra contiene opzioni che influenzano l'aspetto e il comportamento della finestra di .
La pagina Generale consente di configurare la visibilità della barra dei menu, ricordando la dimensione della finestra di , eseguendo tutte le finestre di in un unico processo, abilitando gli acceleratori dei menu, mostrando il titolo della finestra sulla barra del titolo, rimuovendo la barra del titolo e la cornice della finestra. È anche possibile configurare la distinzione tra maiuscole e minuscole, l'uso delle espressioni regolari, l'evidenziazione di tutte le corrispondenze e la direzione di ricerca (Cerca indietro è l'impostazione predefinita). La pagina Generale è anche il posto in cui è possibile attivare Abilita tutti i messaggi «Non chiedermelo più» se sono stati disattivati in precedenza.
La pagina Profili è pensata per creare e gestire profili.
Utilizzando la pagina Barra delle schede/Divisori è possibile configurare la visibilità e il posizionamento della barra delle schede, definire il comportamento delle schede e regolare le opzioni dei pulsanti delle schede. È possibile configurare se si desidera Mostra il pulsante «Nuova scheda» e Espandi la larghezza delle singole schede alla finestra intera o configurare Usa foglio di stile definito dall'utente. La scheda Comportamento può essere utilizzata per definire la posizione per le nuove schede (Alla fine o Dopo la scheda attuale) e la chiusura delle schede con un clic del tasto centrale del mouse.
È inoltre possibile configurare la visibilità delle intestazioni dei divisori (Se necessario (predefinito), Sempre, o Mai) e definire le dimensioni della maniglia di trascinamento dei divisori (Piccola (predefinita), Media, o Grande) utilizzando la scheda Divisioni di questa pagina di configurazione.
La pagina File temporanei è utilizzata per definire la posizione del file di scorrimento.
La pagina Miniature può essere utilizzata per definire le dimensioni delle miniature e le opzioni di attivazione (è possibile scegliere il tasto di controllo dell'attivazione da , e ).
Per utilizzare la funzionalità delle miniature che mostra le miniature delle immagini in oggetti a comparsa quando si passa il puntatore del mouse sugli elementi delle immagini, è necessario abilitare la sottolineatura dei file per il profilo attuale: Impostazioni Modifica il profilo attuale... Mouse Varie Sottolinea i file.

Il menu Aiuto
ha alcuni dei normali elementi del menu di Aiuto; per maggiori informazioni leggere le sezioni sul menu Aiuto dei Fondamentali di .

Finestre di

Finestra Configura impostazioni scheda
Il formato del nome, il formato del titolo della scheda remota e il colore della scheda attuale può essere cambiato da questa finestra. La finestra può essere visualizzata dal menu, con la scorciatoia S o facendo doppio clic sulla linguetta nella barra delle schede. Queste modifiche sono temporanee e possono essere rese permanenti modificando il profilo attuale.
sostituirà questi segnaposti per le schede locali:
%n: nome del programma
%d: cartella attuale (breve)
%D: cartella attuale (lunga)
%h : host locale (breve)
%u: nome dell'utente
%B : simbolo del prompt di Bourne dell'utente ($ = utente normale, # = superutente)
%w: titolo della finestra impostato dalla shell
%#: numero della sessione
sostituirà questi segnaposti per le schede remote:
%c : programma attuale
%h : host remoto (breve)
%H: host remoto (esteso)
%u: nome dell'utente
%U : nome utente@ (se assegnato)
%w: titolo della finestra impostato dalla shell
%#: numero della sessione
Esempi:
%d : %n con /usr/src come cartella attuale ed eseguendo bash visualizzerà src : bash
%D : %n con /usr/src come cartella attuale ed eseguendo top visualizzerà /usr/src : top
%w (%#) con ~ come cartella attuale ed eseguendo vim nella prima scheda indicherà [Nessun nome] (~) - VIM(1)

Finestra di copia dell'input
Il testo inserito in una scheda può essere simultaneamente inviato ad altre. Questa finestra permette di selezionare a quali schede inviarlo. La scheda attuale verrà scurita.

Finestra di regolazione dello scorrimento
Le opzioni di scorrimento per le dimensioni della cronologia possono venire regolate in questa finestra. Tutte le modifiche fatte qui sono solo per la scheda attuale e non saranno salvate nel profilo.