Utilisation du

La fenêtre principale
Outre la fenêtre principale affichant le périphérique actuellement sélectionné dans une vue graphique et une vue en arbre, le utilise des écomposants graphiques intégrés de ou des panneaux pour afficher certaines informations et permettre de faire des sélections. Observez la capture d'écran suivante pour obtnenir une vue d'ensemble de la fenêtre principale du .
Fenêtre principale du
Fenêtre principale
Barre de menus : la barre de menus présente certains menus personnalisés et d'autres menus non standard pour choisir des actions à effectuer. Toutes les commandes sont décrites en détail dans le .
Barre d'outils : la barre d'outils du est une barre d'outils standard de , qui peut entièrement personnalisée. Pour plus de détails, veuillez consulter la section .
Panneau Périphériques : ce panneau répertorie tous les périphériques trouvés sur votre ordinateur, que le peut gérer. Sélectionnez un périphérique dans le panneau pour l'afficher, modifiez-le dans la vue graphique du périphérique ou dans la vue en arbre des périphériques.
Vue graphique des périphériques : dans cette vue, le affiche une représentation graphique du périphérique actuellement sélectionné. Chacune des partitions du périphérique est dotée de son propre panneau, contenant le nom du nœud de périphérique (sda1 pour la première partition dans la capture d'écran ci-dessus) ainsi que des informations d'utilisation (la zone violet foncé dans la capture).
Les partitions étendues sont visuellement distinctes par leur bordures supplémentaires (en vert clair dans la capture ci-dessus) qui les entourent.
On peut sélectionner une partition en cliquant dessus dans la vue graphique des périphériques. Un double-clic ouvre la boîte de dialogue des propriétés de la partition. Un clic-droit affiche le menu contextuel de la partition.
Vue en arbre des périphériques : la vue arbre des périphériques affiche des informations exhaustives sur chaque partition présente sur le périphérique choisi. La partiton actuellement sélectionnée est mise en surbrillance. Un double-clic sur une partition ouvre la boîte de dialogue des propriétés de la partition. Un clic-droit affiche le menu contextuel de la partition.
Panneau Informations : ce panneau affiche certains détails sur la partition ou le périphérique actuellement sélectionné. Il n'est pas activé par défaut.
Panneau Opérations en attente : ce panneau répertorie toutes les opérations qui seront effectuées dès l'instant où vous choisissez .
Dans la capture d'écran ci-dessus, une seule opération est en attente : si l'utilisateur applique les opérations maintenant, un contrôle d'erreurs est effectué sur le système de fichiers ext2 installé sur /dev/sdb3 et, si nécessaire, réparé.
Barre d'état : la barre d'état affiche le nombre d'opérations actuellement en attente.
Panneau Sortie du journal : ce panneau affiche des informations pour le journal. Son importance n'est que secondaire pour l'utilisateur lambda et il n'est pas activé par défaut.