Enregistrement de la configuration
Vous pouvez également spécifier différents paramètres du menu Affichage pour un dossier individuel. Pour ce faire, sélectionnez Affichage Ajuster les propriétés d'affichage..., modifiez les paramètres Affichage de la boîte de dialogue pour ceux que vous désirez. Appliquez ensuite les propriétés d'affichage au dossier actuel. Cette action crée un fichier .directory dans ce dossier pour contenir les paramètres d'Affichagedu dossier. Utilisez de nouveau cette boîte de dialogue pour supprimer les paramètres spécifiques du dossier (ou supprimez simplement le fichier .directory).
L'utilisation de cette fonctionnalité est intéressante si vous avez un dossier rempli d'images. Vous pouvez configurer ce dossier particulier pour afficher des vignettes des images (en choisissant Type d'affichage Icônes et Aperçu depuis le menu Affichage) lorsque vous l'ouvrez, alors que les images ne sont pas affichées sous forme de vignettes dans d'autres dossiers.