Signets

Page d'accueil des signets
Ce module vous permet de configurer la page des signets.
Pour afficher la page des signets, saisissez bookmarks:/ dans la barre d'emplacements.
Les réglages de ce module sont également accessibles en saisissant bookmarks:/config dans la barre d'emplacements.

Configuration générale
Nombre de colonnes à afficher 	 Les dossiers sont automatiquement répartis dans plusieurs colonnes. Le nombre optimal de colonnes dépend de la largeur de la fenêtre de et du nombre de signets que vous avez.
Afficher l'arrière plan des dossiers 	 Décochez-le sur les systèmes lents afin de désactiver les images de l'arrière plan.

Signets
Afficher les signets sans dossiers 	 Si cette option n'est pas cochée, les signets à la racine de l'arborescence (qui ne se trouvent pas dans un dossier) ne sont pas affichés. Si elle est cochée, ils sont rassemblés dans un dossier « racine ».
Aplatir l'arbre des signets 	 Les sous-dossiers sont affichés dans leur dossier parent par défaut. Si vous activez cette option, les sous-dossiers sont affichés séparément. C'est moins sympathique, mais cela peut rendre service si vous avez un très gros dossier que vous souhaitez répartir sur deux colonnes.
Afficher les emplacements système 	 Affiche une boîte de dialogue avec les emplacements standards (Dossier personnel, réseau...). Ceci est utile si vous utilisez comme gestionnaire de fichiers.

Cache Pixmap
Taille du cache disque 	 Spécifie l'espace disque utilisé pour le cache des images.
Nettoyer le cache 	 Enlève toutes les images en cache. Ceci peut être nécessaire si certaines « favicons » sont corrompues ou ne se rafraîchissent pas automatiquement.