Gestion de l'énergie

PowerDevil, un démon de gestionnaire d'énergie
Ce module est un outil de configuration pour gérer l'énergie dans . Il permet de configurer le démon « PowerDevil », que vous pouvez démarrer ou arrêter depuis le module Gestionnaire de services de .
Avec ce module, vous pouvez définir le comportement de votre ordinateur dans de nombreuses situations, vous permettant d'économiser autant d'énergie que possible.
Powerdevil fonctionne seulement avec Solid et est intégré dans votre environnement de travail. Vous ne serez pas prévenu qu'il est en marche sauf par des notifications. En outre, PowerDevil vérifie d'abord les capacités de votre système, vous ne verrez donc que les options disponibles pour votre système dans ce module.
Remarquez que PowerDevil ne surveille pas votre système. Cela signifie que le démon ne perdra pas de l'énergie en tentant d'en économiser, comme d'autres gestionnaires d'énergie le font.

Configuration de l'économie d'énergie
Cette page affiche la configuration de l'économie d'énergie. Si une batterie est détectée, vous disposez de trois onglets contenant des réglages prédéfinis pour les profils sur secteur, sur batterie et sur batterie faible.
Configuration de l'économie d'énergie
Configuration de l'économie d'énergie
Configuration de l'économie d'énergie
Il y a de nombreuses actions que vous pouvez configurer pour chaque profil :
Luminosité de l'écran 	 Définit la luminosité de l'écran en utilisant un curseur
Régler la luminosité de l'écran 	 Si la case est cochée, l'affichage sera progressivement réduit, jusqu'à une luminosité de 0, dans un intervalle de temps que vous spécifiez dans la boîte de saisie.
Économie d'énergie pour l'écran 	 Vous pouvez ici définir le pourcentage à partir duquel la batterie sera considérée comme faible.
Suspendre la session 	 Suspend la session après la durée choisie pour l'état En veille, En hibernation, Arrêter ou Verrouiller l'écran.
Prise en charge des évènements de boutons 	 Choisissez les actions à effectuer quand l'écran du portable est rabattu ou qu'un bouton est enfoncé.
Démarrer un script 	 Activez cette option pour exécuter un script personnalisé lorsqu'un profil est chargé, déchargé ou après une certaine durée.
Économie d'énergie pour le sans-fil 	 Activer cette option pour définir des actions individuelles pour les connexions Wifi, en communication large bande et Bluetooth.

Configuration des activités
Vous pouvez configurer la gestion de l'énergie par activité. Les réglages pour chaque activité peuvent être configurés dans un onglet séparé.
Configuration des activités
Configuration des activités
Configuration des activités
Ne pas utiliser de réglages spéciaux 	 Utilise les réglages définis dans la page Économie d'énergie.
Définir un comportement spécial 	 Si cette option est sélectionnée, un comportement spécial pour l'activité peut être choisi. S'il s'agit d'une activité de présentation, vous pouvez cocher les cases Ne jamais éteindre l'écran et Ne jamais arrêter ou mettre en veille l'ordinateur. Il est également possible de définir l'intervalle de temps au bout duquel l'ordinateur bascule en mode de suspension pour les activités d'économie d'énergie.
Utiliser des réglages séparés (utilisateurs expérimentés uniquement) 	 Cette option permet aux utilisateurs de choisir les réglages détaillés de l'économie d'énergie pour une activité particulière. Les réglages sont similaires à ceux de la page Économie d'énergie.

Paramètres avancés
Paramètres avancés
Paramètres avancés
Paramètres avancés
Niveau de la batterie 	 Ces éléments ne sont affichés que si une batterie est détectée.
Niveau faible 	 Vous pouvez ici définir le pourcentage à partir duquel la batterie sera considérée comme faible.
Niveau critique 	 Vous pouvez définir ici le pourcentage à partir duquel la batterie sera considéré à un niveau critique.
Au niveau critique 	 Définit l'action qui sera effectuée quand la batterie atteint le niveau critique.
Périphériques associés 	 Définit le niveau faible pour les périphériques associées, une souris sans fil.
Configurer les notifications 	 Si vous voulez un contrôle plus fin des notifications, vous pouvez les définir en cliquant sur ce bouton.

Lanceur PowerDevil
PowerDevil peut être manuellement contrôlé par (F2). Cela rend la modification des profils, de la luminosité, de la gestion et plus encore plus facile et rapide. Le lanceur a de nombreux mots clé que vous pouvez saisir pour accéder à ces fonctionnalités.

Les mots clés du lanceur
Voici une liste de mots clé que vous pouvez saisir dans pour réaliser les actions relatives à PowerDevil.
Profil d'énergie 	 Vous pouvez manuellement choisir un profil en utilisant ce mot clé. Tous les profils seront affichés dans le formulaire des correspondances de .
luminosité de l'écran ou réglage de l'écran 	 Vous pouvez contrôler la luminosité de l'écran avec ce mot clé. Des correspondances dans qui vous permettent de réaliser des actions communes seront affichées. Si vous saisissez une valeur après le mot clé ( : Screen Brightness 50), la luminosité sera définie à cette valeur.
suspendre, éteindre, mettre en hibernation, Mettre en mémoire ou Mettre sur disque 	 Vous pouvez mettre en veille votre ordinateur avec ces mots clés. Les méthodes disponibles seront affichées dans les correspondances de .