Utilisation

Utilisation générale
L'utilisation de base est très simple et semblable au mode de fonctionnement de la plupart des calculatrices scientifiques, mais il convient de remarquer les caractéristiques suivantes propres à  :
Pile de résultats 	Chaque fois que vous cliquez avec le sur la touche = ou que vous appuyez sur les touches ou = de votre clavier, le résultat affiché est stocké dans la pile de résultats de . Vous pouvez parcourir la pile de résultats grâce aux touches Z et Z.
Fonction de pourcentage 	 La fonction de pourcentage fonctionne relativement différemment de celle de la plupart des calculatrices. Toutefois, une fois son fonctionnement compris, ses fonctionnalités améliorées se révèlent plutôt utiles. Reportez-vous à la section pourcentages pour plus de détails.
Copier / coller 	
Le fait d'appuyer sur C placera le nombre affiché dans le presse-papiers.
Le fait d'appuyer sur V a pour effet de coller le contenu du presse-papiers dans l'affichage, si le contenu du presse-papiers est un nombre en virgule flottante valable.
Il est toujours possible de faire des copier / coller en cliquant sur l'affichage de , mais cela devrait disparaître dans les versions futures.
Fonctions avancées 	 Lors du premier démarrage de , la calculatrice affiche uniquement les boutons pour les calculs arithmétiques de base.
Dans le menu Configuration, il est possible de sélectionner un mode pour  : il est possible de choisir Mode Simple ou Mode Scientifique ou Mode Statistique ou Mode Système numérique. Notez s'il vous plaît que ces modes seront légèrement modifiés au fur et à mesure que évolue.
Disposition des boutons 	 Pour garantir un accès aisé à toutes les fonctions de , de nombreuses touches ont une seconde fonction. Cliquez sur en haut à droite, ou utilisez le raccourci 2 pour afficher ces boutons.
Historique 	 La zone d'historique affiche tous les calculs effectués dans dans la session active. Veuillez cliquer sur AC ou appuyer sur le raccourci Del pour effacer le contenu de l'historique. Pour l'activer ou le désactiver, veuillez utiliser l'élément Afficher l'historique dans le menu Configuration de la barre de menus ou appuyer sur H.

Mode Simple
Ce mode comporte seulement les boutons et fonctions nécessaires pour les calculs basiques.
Si vous désirez additionner toutes les entrées d'une facture, ce mode devrait vous convenir à merveille.

Mode Scientifique
Dans ce mode, la colonne de gauche de boutons est allouée aux fonctions trigonométriques :
Boutons	Fonction
Hyp	Fait passer dans le sous-mode hyperbolique. Par exemple, Hyp Sin est le sinus hyperbolique : sinh
Sin	Calcule le sinus
Sin ou Asin	Calcule l'arcsinus
Cos	Calcule le cosinus
Cos ou Acos	Calcule l'arccosinus
Tan	Calcule la tangente
Tan ou Atan	Calcule l'arctangente
Log	Calcule le logarithme décimal
Log ou 10x	Calcule 10 puissance x
Ln	Calcule le logarithme naturel, celui de base e
Ln ou ex	Calcule e (base du logarithme naturel) à la puissance x
La deuxième colonne possède des boutons pour les fonctions algébriques :
Boutons	Fonction
Mod	Calcule le reste dans la division euclidienne
Mod ou IntDiv	Division entière (partie entière du quotient)
1/x	Calcule l'inverse d'un nombre
1/x ou nCm	Calcule la coefficient binomial (nombre de sous-ensembles de (second terme) éléments dans un ensemble de (premier terme) éléments).
x !	Calcul la factorielle (produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à l'entier courant)
x²	Calcule le carré de x
x² ou √x	Calcule la racine carrée de x
xʸ	x puissance y
xy ou x1/y	x puissance 1/y
x³	Calcule le cube de x
x³ ou ∛x	Calcule la racine cubique de x
x·10ʸ	Calcule le produit du premier terme et de l'exposant décimal du second terme

Mode statistique
Dans ce mode, la colonne de boutons de gauche est allouée aux fonctions statistiques :
La plupart des fonctionnalités de ce mode sont centrées sur le bouton Dat. Pour créer une liste de données numérales, saisissez un nombre dans la calculatrice et cliquez sur Dat. Un nombre séquentiellement croissant apparaît sur l'affichage indiquant quelle position le nombre occupe dans la liste de données. Une calculatrice traditionnelle stocke seulement trois valeurs pour les fonctions statistiques : le nombre d'objets discrets dans une liste, la somme des données saisies et la somme des carrés de toutes les données de la liste. est différent et vous permet de calculer la valeur médiane des données puisqu'il stocke chaque valeur discrète.
Boutons	Fonction
N	Rappelle le nombre de données entrées
N ou Σx	Affiche la somme de toutes les données entrées
Moy	Affiche la moyenne des données en liste
Mea ou Σx²	Affiche la somme des carrés des données en liste
σN	Affiche l'écart-type (n)
σN ou σN-1	Affiche l'écart-type de la population (n-1)
Méd	Affiche la médiane
Dat	Ajoute une donnée à la liste
Dat ou CDat	Efface la dernière donnée entrée
CSt	Vide la zone de stockage de toutes les données entrées
Les deux colonnes suivantes contiennent des boutons avec les fonctions trigonométriques et algébriques décrites dans la section concernant le mode Scientifique

Mode Système Numérique
Ce mode comporte les boutons et les fonctions requises pour calculer en base binaire, hexadécimale, octale et décimale.
Vous sélectionnez la base désirée grâce aux boutons radio sur la droite. Pour insérer un nombre hexadécimal par exemple, procédez comme suit : sélectionnez Hex dans les boutons radio. Saisissez ensuite un nombre et notez que vous pouvez saisir les lettres de A à F pour les nombres supérieurs à 9. Si vous souhaitez afficher ce nombre en binaire, sélectionnez simplement Bin dans les boutons radio.
Les notations binaire, octale et hexadécimale peuvent être affichées par groupes de chiffres séparés par des espaces. Ceci peut améliorer leur lisibilité. Par exemple, le nombre hexadécimal AF1C42 peut être affiché AF 1C 42 avec des séparations tous les deux chiffres. Ces groupes peuvent être désactivés ou personnalisés. Utilisez Configuration Configurer ... pour afficher la fenêtre de configuration et choisir les paramètres que vous souhaitez sur la page Général.
Vous pourriez avoir besoin de sélectionner Afficher la modification des bits dans le menu Configuration afin de voir les bits sélectionnés.
Il y a des opérateurs logiques disponibles dans ce mode. Ces opérateurs sont  :
Boutons	Fonction
ET	Conjonction logique de deux nombres.
OU	Disjonction logique de deux nombres
XOR	Disjonction exclusive de deux nombres
Lsh	Décale la valeur vers la gauche
Rsh	Décale la valeur vers la droite
Cmp	Effectue un complément à 1
La deuxième colonne contient des boutons portant les fonctions algébriques décrites dans la section concernant le mode Scientifique
La troisième colonne, avec les boutons A à F n'est activée qu'en mode Hex.

Opérations mémoire
gère les opérations mémoire données par les calculatrices standard plus six créneaux pour mémoriser des constantes.

Opérations mémoire standard
peut se souvenir des résultats des opérations pour vous, et les réutiliser pour d'autres calculs. Vous pouvez accéder à  ces fonctions par différents boutons nommés : MR, MS, M+ et MC.
MS 	Le bouton MS stocke en mémoire le résultat actuellement affiché.
M+ 	Le bouton M+ ajoute le résultat actuel à  celui en mémoire. Par exemple, si vous aviez stocké 20, et le résultat actuel est 5, votre nombre en mémoire est 25. Si votre mémoire était vide, le bouton agit comme MS et stocke simplement le résultat.
MR 	Le bouton MR prend la valeur en mémoire et l'affiche
MC 	MC vide la mémoire
Si une valeur est stockée en mémoire, un Mapparaît dans la barre d'état, près de l'indicateur du mode de calcul

Constantes
Les six boutons de constantes de C1 à C6 ne sont visibles que si vous avez activé Boutons des Constantes dans le menu Configuration de la barre de menus. Ils ne sont disponibles que dans le Mode scientifique et dans le Mode statistique.
Pour voir la valeur stockée dans chaque constante, survolez-en le bouton avec le curseur de la souris.
Pour stocker le nombre affiché par dans une des six constantes, cliquez sur d'abord sur puis sur le bouton désiré de C1 à C6.
Pour utiliser la valeur stockée dans une des constantes pour un calcul, il vous suffit le cliquer le bouton désiré (C1 à C6) et le nombre correspondant sera affiché.
Il est possible de changer le nom des boutons de constantes afin de pouvoir se souvenir plus facilement de quel bouton est associé à quelle constante. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des boutons C1 à C6. Un menu apparaît, cliquez sur Définir le nom.
Il y a beaucoup de constantes prédéfinies (souvent en physique) qui peuvent être mises en mémoire dans un des boutons C1 à C6. Pour cela, sélectionnez, dans le menu qui apparaît au clic droit, Choisir dans la liste. Les constantes prédéfinies sont également accessibles par le menu Constantes dans la barre de menus. Stocker une constante peut être très pratique si le nombre est utilisé fréquemment.

Raccourcis clavier en une touche
Pour simplifier la saisie de calculs depuis le clavier, met à disposition des raccourcis clavier en une seule touche pour la plupart des fonctions. Par exemple, en saisissant 7R ou 7r, l'inverse de 7 sera calculé (1/7).
Pendant un calcul, vous pouvez toujours appuyer sur pour faire apparaître le raccourci clavier de chaque bouton.
Touche	Fonction	Remarques
H	Hyp	Fonctions hyperboliques comme Hyp Sin, c'est-à-dire Sinh.
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	logarithme de base e
L	Log	logarithme de base 10
Ctrl-2		Fonctions inverses, si vous voulez arcsin(x), tapez Ctrl-2 s .
\	+/-	Opposé (changement de signe)
[	x^2
^	x^y
 !	x !	Factorielle
E	x10y	Exposant
<	Lsh	Maj gauche
>	Rsh	Maj droit.
&	ET	ET logique
x ou *	X	Multiplication
/	/	Division
D	Dat	Entrée de données en mode statistique
|	OU	OU logique. Remarque : OU fait le OU exclusif XOR.
R	1/x	Inverse
	=
Retour chariot	=
	<=	Supprime le dernier chiffre
PgUp	C	Effacement
	C	Effacement
PgDown	AC	Effacement total
Suppr	AC	Effacement total
:	Mod	reste de la division.
+1 à +6	C1	utilise la valeur stockée dans C1 à C6.