Questions et réponses
Comment puis-je obtenir e, le nombre d'Euler ?
Appuyez sur 1 Maj ex dans la fenêtre de , appuyer sur 1 2 N sur le clavier ou utilisez le menu Constantes Mathématiques .
Comment puis-je obtenir deux chiffres après la virgule ?
Sélectionnez dans la barre de menu Configuration Configurer ..., ceci affichera la boîte de dialogue de configuration. Cochez Définir la précision décimale et réglez le compteur de manière à ce qu'il affiche 2.
Qu'en est-il de la précision ?
Le facteur principal déterminant la précision de est le fait que les bibliothèques libc et libmath gèrent le type de données C long double. Si c'est le cas, le détectera au moment de la compilation et l'utilisera comme type de base pour représenter les nombres.
Ajustez la précision dans la boîte de dialogue de Configuration de de manière à ce que les calculs mentionnés ci-dessus s'effectuent correctement. Je recommande une précision de 14 si le type de données de base de est long double, ou de 8 ou de 10 sinon.
Une précision plus élevée ne mène pas forcément à de meilleurs résultats. Jouez avec la précision et vous verrez à quoi je fais allusion.