Fuentes

Fuentes
Este módulo está diseñado para permitir seleccionar fácilmente diferentes tipos de letra para las diferentes partes del escritorio .
Veamos una captura de pantalla del módulo de configuración de los tipos de letra
El módulo de configuración de los tipos de letra
El panel contiene grupos diferentes de tipos de letra para permitirle una gran flexibilidad al configurar sus tipos de letra:
General: Usado en cualquier lugar donde el resto de los grupos de tipos de letra no sean aplicables.
Ancho fijo: En cualquier lugar en el que el tipo de letra especificado sea no-proporcional.
Pequeño: Cuando se usen tipos de letra pequeños
Barra de herramientas: Tipo de letra utilizado en las barras de herramientas de las aplicaciones de .
Menú: Tipo de letra utilizado en los menús de las aplicaciones de .
Título de la ventana: Tipo de letra utilizado en los títulos de las ventanas.
Barra de tareas: Tipo de letra utilizado en la barra de tareas.
Escritorio: Tipo de letra utilizado en el escritorio para etiquetar iconos.
Each font has a corresponding Choose... button. By clicking on this button, a dialog box appears. You can use this dialog box to choose a new font, a font style and size. Then press Ok.
Se mostrará un ejemplo del tipo de letra seleccionado en el espacio situado entre el nombre del grupo de tipos de letra y el botón Elegir....
Cuando haya finalizado, simplemente pulse Aceptar y todos los componentes necesarios de serán reiniciados de modo que los cambios tengan efecto inmediatamente.
El botón Ajustar todas las fuentes... permite configurar rápidamente una propiedad o conjunto de propiedades comunes a todas los tipos de letra mencionados anteriormente. Aparecerá un diálogo de selección de tipos de letra similar al estándar, pero incluirá algunas casillas que le permitirán cambiar el Tipo de letra, el Estilo o el Tamaño, de forma independiente. Puede elegir una, dos o las tres opciones, y se aplicarán a todos los grupos de tipos de letra.
Ajustar todos los tipos de letra
Diálogo Ajustar todos los tipos de letra...
Por ejemplo, si ha seleccionado diferentes tipos de letra, y se da cuenta de que tienen un tamaño excesivo (esto ocurre frecuentemente, por ejemplo cuando cambia la resolución de la pantalla) puede aplicar el nuevo tamaño del tipo de letra a todos los tipos de letra, sin que afecten a las clases y estilos personalizados.

Suavizar texto
Default anti-aliasing settings are those used system wide by your distribution and labelled Vendor Default. You can disable all anti-aliasing by choosing Disabled in the drop down box.
To use different anti-aliasing setting, simply choose Enabled from the box on the right of Use anti-aliasing: and enable the custom settings.
Placing a mark in the Exclude range: checkbox will allow you to specify which range of fonts will not be anti-aliased. This range is specified with the two combo boxes below.
You can also choose the method used to create an anti-alias look to your fonts, and how strongly it should be applied changing the Sub-pixel rendering and font hinting. If you are not familiar with the individual methods, you should leave this option alone.
Para poder utilizar utilizar tipos de letra e iconos suavizados, es necesario que se admitan tanto en el servidor de pantalla como en , que haya instalado los tipos de letra adecuados y que se estén usando las capacidades del servicio de tipos de letra del servidor de pantalla. Si continúa teniendo problemas, póngase en contacto con la lista de correo adecuada de .

PPP de los tipos de letra
Forzar PPI de los tipos de letra: le permite utilizar un PPI alternativo que su sistema utilizará de forma predeterminada cuando su configuración está Desactivado. Puede comprobar que configuración de PPP está utilizando su servidor X ejecutando xdpyinfo | grep resolution en una ventana de terminal y cambiar los PPP utilizando el desplegable. Se aplicará solo a las aplicaciones que se inicien desde ese momento.