Uso

Uso general
El uso general es sencillo y similar al modo en que funcionan la mayoría de las calculadoras científicas simples, pero tome nota de las siguientes características especiales de :
Pila de resultados 	Cada vez que haga clic con el sobre el botón = o pulse las teclas o = de su teclado, el resultado de la pantalla se guarda en la pila de resultados de . Puede navegar a través de la pila de resultados con las teclas Z y Z.
Función de tanto por ciento 	 La función de tanto por ciento trabaja de forma algo diferente que en la mayoría de las calculadoras. De cualquier modo, una vez entendida, su avanzada funcionalidad se muestra bastante útil. Vea la sección sobre la función de tanto por ciento para más detalles.
Cortar y pegar 	
Al pulsar C se copiará en el portapapeles el número visualizado.
Al pulsar V se pegará el contenido del portapapeles en la pantalla, si es un número válido en coma flotante.
Todavía es posible copiar y pegar haciendo clic sobre la pantalla de , pero esta característica puede desaparecer en futuras versiones.
Funciones avanzadas 	 Cuando inicie por primera vez, la calculadora solo mostrará los botones para los cálculos aritméticos básicos.
Bajo la entrada del menú Preferencias es posible seleccionar un modo para : se puede escoger entre los modos Simple, Científico, Estadístico o Sistema de numeración. Tenga en cuenta que estos modos cambiarán ligeramente a medida que evolucione.
Funcionalidad de los botones 	 Para proporcionar fácil acceso a todas las funciones en los modos avanzados de , muchas teclas tienen una segunda función. Pulse el botón Cambio o pulse el acceso rápido 2 para hacer visible la segunda función de los botones.

Modo simple
Este modo contiene solo los botones y funciones que son necesarios para realizar cálculos básicos.
Si solo quiere sumar todos los elementos de una factura, este modo será el que necesita.

Modo científico
En este modo se asignan funciones trigonométricas a la columna de botones de la izquierda:
Botones	Función
Hyp	Entra en el submodo hiperbólico. Por ejemplo, «Hyp Sin» es el seno hiperbólico: sinh
Sin	Calcula el seno
Cambio Sen o ArcSen	Calcula el arcoseno
Cos	Calcula el coseno
Cambio Cos o ArcCos	Calcula el arcocoseno
Tan	Calcula la tangente
Cambio Tan o ArcTan	Calcula la arcotangente
Log	Calcula el logaritmo decimal (en base 10)
Cambio Log o 10x	Calcula 10 elevado a x
Ln	Calcula el logaritmo neperiano (en base e)
Cambio Ln o ex	Calcula e (la base de los logaritmos naturales) a la potencia de x
La segunda columna dispone de botones para las funciones algebráicas:
Botones	Función
Mód	calcula el resto en una división euclideana
Cambio Mod o DivEnt	División entera (parte entera del cociente)
1/x	Calcula el recíproco de un número
Cambio 1/x o nCm	Calcula el número de subconjuntos distintos de elementos-del-segundo-operando que pueden formarse para cualquier conjunto que contenga elementos del primer operando (coeficiente binomial)
x!	Calcula el producto de todos los enteros positivos menores que o iguales al operando entero actual (factorial)
x²	Calcula el cuadrado de x
Cambio x² o √x	calcula la raíz cuadrada de x
xʸ	x elevado a y
Cambio xy o x1/y	x elevado a 1/y
x³	Calcula la tercera potencia (cubo) de x
Cambio x³ o ∛x	Calcula la tercera raíz (cúbica) de x
x·10ʸ	Calcula el producto del primer operando y el exponente decimal del segundo operando

Modo estadístico
En este modo se asignan funciones estadísticas a la columna de botones de la izquierda:
La mayor parte de la funcionalidad de este modo se centra en el botón Dat. Para crear una lista de datos numéricos, introduzca un número en la calculadora y pulse Dat. En la pantalla se mostrará un numero secuencial que indica qué posición ocupa el número en la lista de datos. Una calculadora tradicional solo almacena tres valores para las funciones estadísticas: el número de elementos discretos en una lista, la suma de los elementos introducidos, y la suma de los cuadrados de todos los elementos de la lista. difiere de este modo de funcionamiento almacenando realmente cada valor discreto, lo que le permite calcular el valor de la mediana de los datos.
Botones	Función
N	Recuerda el número de datos introducidos
Cambio N o Σx	Muestra la suma de todos los datos introducidos
Med	Muestra la media de los datos introducidos
Cambio Mea o Σx²	Muestra la suma del cuadrado de todos los datos introducidos
σN	Muestra la desviación típica o estándar (n)
Cambio σN o σN-1	Muestra la desviación típica (o estándar) de población (n-1)
Med	Muestra la mediana
Dat	Introduce un dato
Cambio Dat o CDat	Borra el último dato introducido
CSt	Borra todos los datos almacenados
Las siguientes dos columnas mantienen los botones con funciones trigonométricas y algebraicas descritas en la sección de modo Ciencia.

Modo sistema de numeración
Este modo contiene botones y funciones para realizar cálculos en los sistemas binario, hexadecimal octal y decimal.
Puede seleccionar el sistema de numeración con los botones de opciones que hay a la derecha. Por ejemplo, para insertar un número hexadecimal, haga lo siguiente: seleccione Hex en los botones de opciones e introduzca a continuación un número, teniendo en cuenta que puede usar las letras desde la A hasta la F para las cifras mayores que 9. Si desea ver ese mismo número en binario, seleccione Bin en los botones de opciones.
Los números binarios, octales y hexadecimales se pueden mostrar como grupos de dígitos separados por espacios en blanco. Este agrupamiento puede mejorar la legibilidad de los números. Por ejemplo, el número hexadecimal AF1C42 se puede mostrar como AF 1C 42 con una separación cada dos dígitos. El agrupamiento se puede desactivar o ajustar. Seleccione Preferencias Configurar ... para mostrar el diálogo de configuración y modificar las preferencias de la página General del modo más adecuado a sus necesidades.
Es posible que quiera seleccionar Mostrar edición de bits en el menú Preferencias para ver los bits seleccionados.
Este modo dispone de operadores lógicos. Estos operadores son:
Botones	Función
AND	Operación lógica Y entre dos números
O	Operación lógica O entre dos números
XOR	Operación lógica O exclusiva entre dos números
Lsh	Desplazar a la izquierda el valor
Rsh	Desplazar a la derecha el valor
Cmp	Ejecuta un complemento a uno
La segunda columna contiene los botones con funciones algebraicas descritas en la sección de modo Ciencia.
La tercera columna con los botones A a F se activa solo en modo Hex.

Operaciones de memoria
soporta las operaciones de memoria típicas de las calculadoras genéricas, y además proporciona seis botones para almacenar constantes.

Operaciones de memoria genéricas
puede recordar resultados de operaciones y volver a utilizarlos en cálculos posteriores. Puede acceder a estas funciones mediante los botones etiquetados MR, MS, M+ y MC.
MS 	El botón MS guarda el resultado actualmente mostrado en la memoria.
M+ 	El botón M+ añade el resultado actual al existente en la memoria. Así, si había guardado 20 y el resultado actual es 5, la memoria contendrá 25 cuando lo pulse. Si la memoria está vacía, funciona como el botón MS y simplemente guarda el resultado.
MR 	El botón MR obtiene el valor guardado en la memoria y lo pone en la pantalla.
MC 	El botón MC borra la memoria.
Si se guarda un valor en la memoria, aparecerá una M en la barra de estado junto al indicador de modo de la calculadora.

Constantes
Los seis botones de constantes C1 a C6 solo serán visibles tras activar el elemento Botones de constantes del menú Preferencias en la barra de menú. Están disponibles en el modo científico y en el modo estadístico.
Para ver el valor almacenado en cada constante sobrevuele el botón con el puntero del ratón.
Para almacenar el número mostrado en la pantalla de en uno de los seis botones de constantes, pulse primero Cambio y a continuación el botón deseado, de C1 a C6.
Para usar el valor almacenado en cualquiera de los botones de constantes en un cálculo, pulse el botón deseado (C1 a C6) y la constante correspondiente aparecerá en la pantalla.
Es posible cambiar la etiqueta de los botones de constantes para que el usuario recuerde con facilidad qué botón contiene cada constante. Pulse con el botón derecho del ratón cualquiera de los botones C1 a C6. Se mostrará un menú desplegable donde puede seleccionar Establecer nombre para renombrar el botón.
Existen muchas constantes predefinidas (principalmente físicas), que se pueden asignar a cualquiera de los seis botones C1 a C6 seleccionando la constante deseada en el menú desplegable que aparece tras hacer clic con el botón derecho del ratón sobre los botones de constantes y seleccionando la opción Seleccionar de la lista. Aunque las constantes predefinidas también se pueden seleccionaren el menú Constantes de la barra de menú, almacenarlas en un botón de constante es más adecuado si las usa con bastante frecuencia.

Teclas simples de acceso rápido
Para simplificar la introducción de cálculos con el teclado, posee teclas simples de acceso rápido para la mayoría de las funciones. Por ejemplo, al teclear 7R o 7r, se calculará el inverso de 7 (1/7).
Durante un cálculo puede pulsar la tecla para hacer que cada botón muestre su acción asociada.
Tecla	Función	Notas
H	Hyp	Hiperbólico, como en Hyp Sin, el sinh
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	logaritmo neperiano (en base e)
L	Log	logaritmo decimal (en base 10)
Ctrl-2	Cambio	Segunda función para este botón. Por ejemplo, si quiere arcsen, escriba Ctrl-2 s
\	+/-	Cambiar el signo
[	x^2
^	x^y
!	x!	Factorial
E	x10y	Exponente
<	Lsh	Desplazamiento a la izquierda
>	Rsh	Desplazamiento a la derecha.
&	AND	Y lógico
x o *	X	Multiplicar
/	/	Dividir
D	Dat	Introducir dato en el modo estadístico
|	O	O lógico. Nota: Cambio O es XOR (O exclusivo)
R	1/x	Inverso
	=
Intro	=
	<=	Borra el último número
RePág	C	Borrar
	C	Borrar
AvPág	AC	Borrar todo
Supr	AC	Borrar todo
:	Mód	resto de la división
+1 a +6	C1	usa el valor almacenado en C1 a C6