Referencia de órdenes

Opciones de menú
Un breve resumen de algunas opciones de menú especiales en :
Constantes Matemáticas 	Muestra pi, el número e (o de Euler) y la sección áurea.
Constantes Electromagnetismo 	Muestra la velocidad de la luz, la carga elemental, la impedancia del vacío, la permeabilidad del vacío y la permitividad del vacío.
Constantes Física atómica y nuclear 	Muestra la constante de Planck, la carga elemental y la constante de estructura fina.
Constantes Termodinámica 	Muestra la constante de Boltzmann, la unidad de masa atómica, la constante molar de los gases, la constante de Stefan-Boltzmann y el número de Avogadro.
Constantes Gravitación 	Muestra la constante de gravitación y la aceleración de la Tierra.
Preferencias Modo simple 	Muestra los botones matemáticos sencillos.
Preferencias Modo científico 	Muestra los botones trigonométricos y científicos.
Preferencias Modo estadístico 	Muestra los botones estadísticos.
Preferencias Modo sistema de numeración 	Muestra los botones lógicos y permite cambiar el sistema de numeración.
Preferencias Botones de constantes 	Muestra botones de constantes. Están disponibles en el modo científico y en el modo estadístico.
Preferencias Mostrar edición de bits 	Muestra un campo de edición de bits. Pulse sobre un bit para cambiarlo. Solo está disponible en el modo sistema de numeración.
Adicionalmente dispone de las opciones de menu comunes Archivo, Editar, Preferencias y Ayuda, para más información, lea las secciones sobre los Menús en los fundamentos de .