Energieverwaltung

PowerDevil, ein Energieverwaltungsdienst
Dieses Modul erlaubt die Einrichtung der Energieverwaltung für . Damit wird der PowerDevil-Dienst eingestellt, der im Modul Hintergrunddienste gestartet oder gestoppt werden kann.
In diesem Modul kann das Verhalten des Rechners für verschiedene Situationen festgelegt werden, um möglichst viel Energie zu sparen.
PowerDevil funktioniert nur mit Solid und ist in die Arbeitsumgebung integriert. Es läuft im Hintergrund und macht sich nur durch die Benachrichtigungen bemerkbar. PowerDevil überprüft zuerst die Fähigkeiten des Systems, nur Einstellungen für diese Fähigkeiten werden angeboten.
PowerDevil fragt nicht fortlaufend das System ab und verbraucht dadurch Energie beim Versuch, sie einzusparen.

Einstellungen für Energiesparmodus
Diese Seite die aktuellen Einstellungen zum Energiesparen. Wenn ein Akku vorhanden ist, werden drei Karteikarten mit den Einstellungen für die Profile Am Netzkabel, Im Akkubetrieb und Im Akkubetrieb bei niedrigem Ladestand angezeigt.
Einstellungen für Energiesparmodus
Einstellungen für Energiesparmodus
Einstellungen für Energiesparmodus
Es gibt viele Einstellungen für jedes Profil:
Bildschirmhelligkeit 	 Einstellung der Helligkeit des Bildschirms mit dem Schieberegler.
Bildschirm abdunkeln 	 Ist diese Einstellung aktiv, wird der Bildschirm im Zeitraum. der im Drehfeld eingetragen ist, abgedunkelt.
Bildschirm-Energieverwaltung 	 Hier stellen Sie die Zeit bis zum Ausschalten im Drehfeld ein.
Sitzung in den Standby-Modus versetzen 	 Ändert den Status der Sitzung nach der angegebenen Zeit in Standby-Modus, Ruhezustand, Herunterfahren oder Bildschirm sperren.
Knopf-Ereignisbehandlung 	 Wählen Sie die Aktion aus, die beim Herunterklappen des Bildschirms oder Drücken des Ausschalt-Knopfes ausgeführt wird.
Skript ausführen 	 Aktivieren Sie diese Einstellung, um ein benutzerdefiniertes Skript beim Laden oder Entladen eines Profils oder nach einer vorgegebenen Zeitspanne auszuführen.
Energiesparmodus für Drahtlosgeräte 	 Aktivieren Sie dies Einstellung um einzelne Aktionen für Wi-Fi, Mobiles Breitband oder Bluetooth festzulegen.

Aktivitäten-Einstellungen
Auf dieser Seite können Energieprofile für jede Aktivität eingerichtet werden. Für jede Aktivität gibt es eine eigene Karteikarte für die Einstellung des Energieprofils dieser Aktivität.
Aktivitäten-Einstellungen
Aktivitäten-Einstellungen
Aktivitäten-Einstellungen
Keine besonderen Einstellungen verwenden 	 Verwendet die Einstellungen, die auf der Seite Energiesparen definiert sind.
Besonderes Verhalten definieren 	 Ist diese Einstellung aktiv, kann ein besonderes Verhalten für Aktivitäten ausgewählt werden. Für eine Präsentation können Sie Den Bildschirm nie ausschalten und Den Rechner nie in den Ruhezustand versetzen oder herunterfahren auswählen. Es ist auch möglich, die Zeit für das Herunterfahren des Rechners für die Energiesparfunktionen von Profilen zu definieren.
Unterschiedliche Einstellungen verwenden (nur für erfahrene Benutzer) 	 Mit dieser Einstellung kann der Benutzer detaillierte Einstellungen zum Energiesparen für eine einzelne Aktivität wählen. Diese Einstellungen entsprechen den Einstellungen auf der Seite Energiesparen.

Erweiterte Einstellungen
Erweiterte Einstellungen
Erweiterte Einstellungen
Erweiterte Einstellungen
Akku-Ladestände 	 Diese Einträge werden nur angezeigt, wenn ein Akku vorhanden ist und erkannt wurde.
Niedriger Ladestand 	 Einstellung für den Prozentwert des niedrigen Ladezustands des Akkus.
Kritischer Ladestand 	 Einstellung für den Prozentwert des kritischen Ladezustands des Akkus.
Bei kritischem Ladestand 	 Wählen Sie aus, welche Aktion beim kritischen Akku-Ladestand ausgeführt wird.
Angeschlossene Geräte 	 Definiert den niedriger Ladestand für angeschlossene Geräte wie ⪚ eine Funk-Maus.
Benachrichtigungen festlegen 	 Möchten Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen noch genauer anpassen, klicken Sie auf diesen Kopf.

PowerDevil in ausführen
PowerDevil kann auch in (F2) ausgeführt werden. Damit ist das Ändern von Profilen, der Helligkeit des Bildschirms, der Prozesssortaktung und anderer Werte schnell und direkt möglich. In gibt es mehrere Schlüsselwörter zum Zugriff auf diese Funktionen.

Schlüsselwörter für
Folgende Schlüsselwörter sind als Eingabe in für Aktionen von PowerDevil möglich:
Energieprofil 	 Mit dieser Option kann manuell ein Energieprofil eingestellt werden. Alle vorhandenen Profile werden beim Eintippen als Treffer in angezeigt.
Bildschirm-Helligkeit oder Bildschirm abdunkeln 	 Mit diesem Schlüsselwort wird die Helligkeit des Bildschirms eingestellt. Nach Eingabe dieses Schlüsselworts werden in mögliche Werte angezeigt. Wenn Sie ⪚ Bildschirm-Helligkeit 50 eingeben, wird die Helligkeit für den Bildschirm auf diesen Wert gesetzt.
Standby-Modus, Standby, Ruhezustand, im Speicher oder auf Festplatte 	 Mit diesen Schlüsselwörtern wird der Rechner in einen Energiesparmodus-Modus versetzt. Alle möglichen Ruhezustände werden in angezeigt.