Fragen und Antworten
Wie gebe ich die Eulersche Zahl e ein?
Klicken Sie auf 1 Shift ex im -Fenster oder drücken Sie 1 2 N auf der Tastatur oder benutzen Sie im Menü Konstanten Mathematik .
Wie erhalte ich genau zwei Nachkommastellen?
Wählen Sie Einstellungen einrichten ... in der Menüleiste. Damit öffnen Sie den Einrichtungsdialog, in dem Sie Genauigkeit für Dezimal setzen ankreuzen können und mit dem Drehfeld die Anzahl Nachkommastellen auf 2 einstellen können.
Wie ist das mit der Genauigkeit?
Entscheidend für die Genauigkeit von ist die Unterstützung des C-Datentyps long double durch die Bibliotheken libc und libmath. Ist diese Unterstützung vorhanden, erkennt dies bei der Übersetzung und verwendet diesen Datentyp.
Stellen Sie die Genauigkeit im Einrichtungsdialog von so ein, dass die oben genannten Berechnungen richtig gelöst werden. Wenn der Datentyp long double ist, so empfiehlt sich eine Genauigkeit von 14, sonst von 8 bis 10 Stellen.
Eine höhere Genauigkeit führt nicht zwingend zu besseren Resultaten. Spielen Sie ein wenig mit der Genauigkeit, um zu verstehen, was gemeint ist.