KDebugDialog
és un diàleg per a gestionar els missatges de diagnosi en temps d'execució. Compta amb un ús senzill i un mode complet.
Per tal que tots els canvis tinguen efecte Desactiva tota l'eixida de depuració haurà d'estar sense marcar.
Només per a les aplicacions que utilitzen la biblioteca kdelibs4support de .
kDebug() ja no s'utilitza en el , en favor del registre per categories integrat a les , vegeu QLoggingCategory. Utilitzeu el programa KDebugSettings per a habilitar/inhabilitar el qCDebug.
Mode senzill 	 Si inicieu kdebugdialog5, veureu una llista d'àrees que es poden inhabilitar o habilitar. Una crida kDebug(àrea) en el codi només mostrarà alguna cosa en l'eixida de depuració si esta àrea està habilitada.
Cal tindre en compte que kWarning, kError i kFatal sempre apareixeran, pel qual val a dir que NO estan controlats per esta configuració.
Introduïu una cadena coincident a dins del quadro de Busca a la part superior de la llista, açò us permetrà filtrar les àrees que es mostren en la vista de llista. Utilitzeu els botons davall de la llista per a seleccionar o desseleccionar tots els elements de la vista (les altres àrees no tenen efecte) o canviar l'eixida de depuració per a un sol element amb la casella de selecció davant seu.
Mode complet 	 Si inicieu amb kdebugdialog5 --fullmode, aleshores podreu definir per separat cada nivell de gravetat del que s'hauria de fer amb els missatges de diagnosi en este nivell, i el mateix per a cada àrea de depuració.
En el mode complet, primer haureu de seleccionar l'àrea de depuració en la qual esteu interessat des de la llista a l'esquerra del diàleg utilitzant el quadro de busca a la part superior de la llista.
Independentment podeu establir l'eixida per a diversos tipus de missatges:
Informació
Avís
S'ha produït un error
Error fatal
Per a cadascun d'estos tipus podeu establir el següent:
Eixida a: 	 En este quadro combinat, podeu escollir cap a on s'hauran de dirigir els missatges de l'eixida. Les possibilitats són: Fitxer, Quadro de missatge, Intèrpret d'ordres (significa stderr) i Syslog. Per favor, no dirigiu els missatges amb errors fatals cap a syslog a menys que sigueu l'administrador del sistema. L'eixida predeterminada és Intèrpret d'ordres.
Nom del fitxer: 	Només està habilitat quan heu escollit Fitxer com a eixida i servix per a proporcionar el nom d'este fitxer (el qual s'interpreta com a relatiu cap a la carpeta actual). El nom predeterminat és kdebug.dbg.
A part d'açò, també podeu marcar la casella de selecció Interromp si hi ha errors fatals. En este cas, si es genera un missatge de diagnosi amb un nivell de gravetat KDEBUG_FATAL, l'aplicació avortarà amb un senyal SIGABRT després de generar el missatge.
Quan tanqueu el diàleg prement D'acord, les vostres entrades seran aplicades immediatament i guardades en $XDG_CONFIG_HOMEkdebugrc (el predeterminat és ~/.config/kdebugrc). Si premeu Cancel·la, les vostres entrades seran descartades i es restauraran les antigues.
Crèdits a Kalle Dalheimer per la versió original de
Traductor de la documentació: