Preferències de connexió

Preferències de connexió
Ací podreu configurar els valors dels temps d'espera. Podria ser que voleu modificar-los si la vostra connexió és molt lenta, però els valors predeterminats són apropiats per a la majoria d'usuaris.
A on Temps d'espera representa els intervals de temps que una aplicació hauria d'esperar la resposta des d'una operació a la xarxa.
Podeu configurar els següents temps d'espera:
Lectura del sòcol: 	 Algunes aplicacions utilitzen els sòcols per a comunicar-se. Podeu pensar en un sòcol com en una aixeta d'aigua; quan està oberta, l'aigua (o en el nostre cas, les dades) ix, sense interacció. Si alguna cosa para este flux de dades, l'aplicació esperarà que n'hi haja més per a eixir. Esta demora pot correspondre's a un interval molt llarg de temps, però amb esta opció podeu definir un temps màxim d'espera per a una aplicació.
De moment, esta opció de configuració tan sols és aplicable a les aplicacions .
Connexió amb l'intermediari: 	 Establix quant de temps s'ha d'esperar una connexió amb un servidor intermediari, si n'hi ha un de configurat.
Connexió amb el servidor: 	 Establix quant de temps esperar una connexió amb un servidor remot.
Resposta del servidor: 	 Establix el temps d'espera per a una resposta d'un servidor remot.
Ací podeu configurar Opcions FTP. En este moment tan sols hi ha dues opcions:
Activa el mode passiu (PASV) 	 passiu sovint es requerix quan esteu al darrere d'un tallafoc. Molts tallafocs només permeten connexions que foren iniciades des de dins. passiu està controlat pel client, el qual permet el seu ús al darrere d'un tallafoc.
Marca els fitxers carregats parcialment 	Quan es marca esta casella, els fitxers carregats parcialment tindran afegida l'extensió .part al final del fitxer. Esta extensió serà eliminada una vegada s'haja completat la baixada del fitxer.