Començant amb l'Spectacle
L'Spectacle es pot iniciar en una varietat de maneres, tal com es descriu a continuació:
Al menú llançador d'aplicacions, l'Spectacle es troba a Aplicacions Utilitats Utilitat de captura de pantalla Spectacle
En prémer el botó Impr Pant al teclat (sovint etiquetat com a PrtSc, PrtScn o similar) es llançarà immediatament l'Spectacle. A més, hi ha tres dreceres de teclat més per a prendre captures de pantalla i desar-les a la carpeta predeterminada per a desar sense mostrar la :
Meta Impr Pant prendrà una captura de pantalla de la finestra activa
Impr Pant prendrà una captura de pantalla de tot l'escriptori, , tots els monitors
Meta Impr Pant prendrà una captura de pantalla d'una regió rectangular
Podeu configurar la ubicació predeterminada on desar i el nom de fitxer que emprarà habitualment el programa Spectacle i feu clic al botó Configura..., després navegueu a la secció Desa.
La mini línia d'ordres del (invocada amb F2) també es pot utilitzar per a iniciar l'Spectacle.
L'Spectacle es pot iniciar des de la línia d'ordres. L'Spectacle té un ampli conjunt d'opcions per a la línia d'ordres, incloent-hi un mode de fons que es pot utilitzar en un script per a la captura de pantalla sense mostrar la o requerir la interacció de l'usuari.
Per a iniciar l'Spectacle des de l'indicador d'ordres, escriviu:

% spectacle &

Per veure la llista completa d'opcions per a la línia d'ordres i la seva explicació, escriviu:

% spectacle --help