Funcionalitats addicionals

Botons
Hi ha alguns botons situats a la part inferior de la finestra de l'Spectacle. Les seves funcions es descriuen a continuació:
Ajuda 	 Dona la descripció dels elements de menú comuns al menú Ajuda en els Fonaments del .
Configura... 	 Permet accedir a la finestra de Configuració de l'Spectacle, des d'on podreu canviar la configuració de la captura, la ubicació de desament i el nom de fitxer predeterminat.
Anotació 	 Obre una finestra de l'editor d'anotacions que ofereix diverses eines d'anotacions:
Editor d'anotacions
Prova les eines d'anotació. Allà trobareu tot el necessari per a explicar les vostres captures de pantalla: fletxes, bolígraf, marcadors, quadres de text, números, fins i tot emoticones. És possible canviar els paràmetres de l'eina i afegir efectes (ombra, escala de grisos i vora).
Quan creieu que l'anotació ha finalitzat, premeu el botó S'ha fet l'anotació.
Eines 	 Obre un menú desplegable que ofereix diverses eines:
Obre la carpeta predeterminada de captures de pantalla anirà a l'última captura de pantalla al gestor de fitxers predeterminat.
Accedeix al diàleg Imprimeix
Una sèrie de programes externs per a l'enregistrament de la pantalla
Exporta 	 Obre un menú desplegable permet obrir directament la captura de pantalla amb tots els programes que estan associats amb el tipus PNG (Portable Network Graphics). Depenent dels programes instal·lats, sereu capaç d'obrir i editar la captura de pantalla en les vostres aplicacions gràfiques o visualitzadors.
Copia la imatge al porta-retalls/Copia la ubicació al porta-retalls 	 Copia la captura de pantalla actual o la seva ubicació al porta-retalls. També podeu utilitzar la drecera C.
Desa com a 	 Desa la captura de pantalla com una imatge PNG a la carpeta Imatges predeterminada i surt immediatament de l'aplicació.

Configurar
Utilitzeu el botó Configura... per a obrir el diàleg de configuració.

General
General
En llançar l'Spectacle 	 Permet fer Pren una captura de pantalla completa, utilitza l'últim mode de captura emprat o no pren automàticament una captura de pantalla. El darrer mode de captura utilitzat és el que s'ha establert en el Mode de captura.
Després de prendre una captura de pantalla 	 Permet fer Fitxer de desament en la carpeta predeterminada, per a desactivar qualsevol acció del porta-retalls, copiar la imatge al porta-retalls o copiar el camí de la captura de pantalla al porta-retalls. La ubicació predeterminada es pot configurar mitjançant la pàgina de configuració Desa. És possible fer Copia la ubicació del fitxer al porta-retalls. Després podreu enganxar-lo a qualsevol lloc que accepti l'entrada de text. Recordeu que haureu d'executar un gestor del porta-retalls per a mantenir el camí al porta-retalls una vegada es tanqui l'Spectacle.
Prémer una tecla de captura de pantalla per a 	 Quan es prem una drecera per a fer una captura de pantalla i el Spectacle ja s'està executant, és possible configurar el comportament del sistema de captura de pantalla. Podeu triar entre fer una captura de pantalla nova, obrir una nova finestra del Spectacle i retornar el focus a la finestra del Spectacle existent.
Usa un fons clar 	 Utilitza un color de fons clar per a emmascarar l'àrea retallada en el selector de regió rectangular. Això pot facilitar la visualització dels cursors foscos.
Mostra la lupa 	 En desar una captura de pantalla, copia la ubicació en què s'ha desat el fitxer al porta-retalls. Podeu enganxar-ho a qualsevol lloc que accepti entrada de text. Cal tenir en compte que cal estar executant un gestor de porta-retalls per tal de mantenir el camí en el porta-retalls després de sortir de l'Spectacle.
Accepta en fer un clic i deixar anar 	 Si està marcada, acceptareu la regió seleccionada tan bon punt es deixi anar el botó del ratolí en el mode Regió rectangular.
En seleccionar una regió nova, sense tenir disponible una regió prèviament desada, fer clic, arrossegar i alliberar el botó del ratolí haurà de capturar immediatament la regió seleccionada. Quan es mostri una regió prèviament desada, es podrà manipular aquesta i, si es vol desar aquesta regió, caldrà confirmar-ho manualment ( o feu doble clic amb el ). En fer clic i arrossegar cap fora de la regió prèviament desada, es capturarà immediatament la regió seleccionada.
Recorda l'àrea seleccionada 	 De manera predeterminada, l'Spectacle recordarà la selecció inicial quan preneu una captura de pantalla d'una regió rectangular fins que tanqueu l'Spectacle. També podeu triar fer que l'Spectacle no la recordi mai o que la recordi entre sessions.

Desar
Quan utilitzeu la característica Desa, l'Spectacle desarà la imatge amb un nom de fitxer predeterminat, a la carpeta Imatges (sota la vostra carpeta d'inici). El nom de fitxer predeterminat inclou la data i l'hora en què es va prendre la imatge.
L'opció Desa permet establir la ubicació de desament predeterminada i el nom de fitxer. En fer clic en aquesta opció apareixerà un diàleg com el següent:
Desa
Ubicació de desament 	 Al quadre de text Ubicació establiu la carpeta a on us agradaria desar les captures de pantalla quan premeu Desa.
Qualitat de compressió 	 Escolliu la qualitat de la imatge quan deseu amb formats d'imatge amb pèrdua com el JPEG. Els valors més alts donaran una millor qualitat, però augmentaran la mida del fitxer. Vegeu la pàgina de la Wikipedia per a obtenir informació detallada sobre els formats d'imatge que s'utilitzen amb l'Spectacle.
Nom de fitxer 	 Establiu un nom de fitxer predeterminat per a les captures de pantalla desades.
Podeu utilitzar els següents marcadors de posició en el nom de fitxer, els quals seran substituïts amb el text real quan es desi el fitxer:
%D: Dia
%H: Hora
%M: Mes
%Nd: Número seqüencial emplenat a N dígits
%S: Segons
%T: Títol de la finestra
%Y: Any (4 dígits)
%Nd: Número seqüencial
%m: Minut
%y: Any (2 dígits)
Podeu fer clic en els marcadors de posició a la llista de referència a sota per a inserir-los a la línia del Nom de fitxer.
Si ja existeix un fitxer amb aquest nom, s'annexarà un número de sèrie al nom del fitxer. Per exemple, si el nom del fitxer és Screenshot, i aquest ja existeix, la imatge serà desada com a Screenshot-1.png.
Utilitzeu la llista desplegable que hi ha al costat del camp de text per a seleccionar el format d'imatge predeterminat per a les captures de pantalla. Vegeu la pàgina de la Wikipedia per a obtenir informació detallada sobre els formats d'imatge que s'utilitzen amb l'Spectacle.

Dreceres
Aquesta pàgina de configuració es pot utilitzar per a canviar les dreceres predeterminades de l'Spectacle. És possible configurar dreceres per a iniciar l'Spectacle i capturar diferents parts del vostre escriptori.

Arrossegar i deixar anar
Una imatge capturada es pot arrossegar a altres aplicacions o documents. Si l'aplicació és capaç de manejar imatges, s'hi inserirà una còpia sencera de la imatge.
Si arrossegueu una captura de pantalla en una finestra del gestor de fitxers, apareixerà un diàleg des d'on podreu editar el nom del fitxer i seleccionar el format de la imatge i el fitxer s'inserirà a la carpeta.
Si arrossegueu la pantalla a un quadre de text, serà introduït el camí d'accés al fitxer temporal. Això és útil per exemple per pujar una captura de pantalla a través de formularis web o per adjuntar imatges als informes d'error al sistema de seguiment d'errors del .
Això funciona amb tots els clients que no recullen les dades de la imatge, ja que només cerquen un en les dades MIME arrossegades.