Creació de scripts del
El permet nombrosos mètodes que es poden utilitzar amb .
Hi ha dues maneres d'utilitzar la interfície de : La de les és qdbusviewer i la línia d'ordres qdbus.
Exemples:
% qdbus mostrarà tots els serveis disponibles.
% qdbus org.kde.konsole mostrarà la interfície de per al .
% qdbus org.kde.konsole /Windows/1 mostrarà els mètodes per a controlar la finestra 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW mostrarà els mètodes per a controlar la finestra actual.
% qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 mostrarà els mètodes per a controlar la sessió 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION mostrarà els mètodes per a controlar la sessió actual.
% qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION mostrarà els mètodes per a controlar la sessió actual del .
Si qualsevol de les ordres anteriors surt amb: El servei «org.kde.konsole» no existeix, canvieu org.kde.konsole a un dels següents:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (seleccionarà el primer pid)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (això es pot utilitzar des del actual)
trieu-ne un des de la sortida de «qdbus | grep konsole»
Per a més informació, visiteu La guia d'aprenentatge de .