Usar els fulls d'estil per a la barra de pestanyes
El full d'estil predeterminat per a la barra de pestanyes estableix l'amplada màxima i mínima de les pestanyes. L'usuari pot crear un fitxer .css i fer que el l'utilitzi com a full d'estil per a la barra de pestanyes. Al fitxer .css, el giny a utilitzar és QTabBar::tab.
Per a més informació, considereu llegir la pàgina per als fulls d'estil de les
Exemples:
Canvia el fons de la pestanya seleccionada a gris clar

QTabBar::tab:selected {
    background: #999999
}

Canvia el text de la pestanya seleccionada a vermell

QTabBar::tab:selected {
    color: red
}

Totes les pestanyes seran d'almenys 200 píxels d'amplada

QTabBar::tab {
    min-width: 200px
}

Només la pestanya seleccionada serà d'almenys 200 píxels d'amplada

QTabBar::tab::selected {
    min-width: 200px
}

Qualsevol d'aquests estils es poden combinar en una sola fila

QTabBar::tab::selected {
    background: #999999;
    color: red;
    min-width: 200px;
}
QTabBar::tab {
    min-width: 100px
}