sftp
El SFTP és un protocol de transferència segura de fitxers. El sftp és un programa interactiu de transferència de fitxers, semblant al ftp, però que realitza totes les operacions a través d'un transport encriptat amb ssh. Podeu emprar moltes característiques de ssh, incloent-hi l'autenticació i la compressió de la clau pública.
Vegeu el manual: sftp.