Preguntes i respostes
Com puc obtenir e, el nombre d'Euler?
Premeu 1 Maj ex a la finestra del , premeu 1 2 N en el teclat o utilitzeu el menú Constants Matemàtiques.
Com puc obtenir dos dígits fixos després de la coma?
Seleccioneu Arranjament Configura el ... a la barra de menús, això mostrarà el diàleg de configuració. Activeu Estableix la precisió decimal i ajusteu el botó de selecció de valors de manera que mostri un 2.
Què passa amb la precisió?
El factor principal que determina la precisió del és si les biblioteques «libc» i «libmath» admeten el tipus de dades «long double» del C. Si aquest és el cas, el detectarà això en el moment de compilació i l'utilitzarà com a tipus de dades fonamental per representar els nombres.
Ajusteu la precisió en el diàleg Arranjament del de manera que els càlculs anteriors funcionin correctament. Recomano una precisió de 14 si el tipus de dades fonamentals per a la vostra còpia del és «long double», en cas contrari 8 o 10.
Una precisió més alta no condueix necessàriament a millors resultats. Jugueu amb la precisió i veureu el que vull dir.