Ús

Ús general
L'ús general és simple i similar a la manera en què operen les calculadores científiques més senzilles, però preneu nota de les característiques especials següents del :
Pila de resultats 	Cada vegada que feu clic amb el sobre el botó = o premeu les tecles o =, el resultat de la pantalla s'escriu a la pila de resultats del . Podeu navegar a través de la pila de resultats amb les tecles Z i Z del teclat.
Funció tant per cent 	 La funció tant per cent funciona d'una manera diferent de la majoria de les calculadores. No obstant això, una vegada entès, la seva funcionalitat millorada és força útil. Vegeu la secció sobre la funció tant per cent per a més detalls.
Retallar i enganxar 	
Prement C col·locarà el nombre visualitzat al porta-retalls.
Prement V enganxarà el contingut del porta-retalls a la pantalla si el contingut del porta-retalls és un nombre de coma flotant vàlid.
Encara és possible copiar/enganxar fent clic a la pantalla del , però això pot desaparèixer en versions futures.
Funcions avançades 	 Quan inicieu el per primera vegada, la calculadora només mostrarà botons per a càlculs aritmètics bàsics.
A l'entrada de menú Arranjament és possible seleccionar un mode per al : és possible triar el mode Senzill o Científic o Estadístic o Sistema numeral. Tingueu en compte que aquests modes canviaran lleugerament a mesura que el evolucioni.
Disposició dels botons 	 Per facilitar l'accés a totes les funcions en els modes avançats del , moltes tecles tenen una segona disposició. Feu clic a o premeu la drecera 2 per fer visible la segona disposició dels botons.
Historial 	 L'àrea de l'historial mostra tots els càlculs fets al per a la sessió activa del . Feu clic a AC o premeu la drecera Supr per netejar el contingut de l'historial. Per activar-lo o desactivar-lo, utilitzeu l'element Mostra l'historial al menú Arranjament de la barra de menús, o premeu H.

Mode senzill
Aquest mode només conté els botons i funcions que són essencials per als càlculs bàsics.
Si només voleu sumar tots els elements d'una factura podeu triar aquest mode.

Mode científic
En aquest mode la columna esquerra de botons s'assigna a funcions trigonomètriques:
Botons	Funció
Hip	Entra el mode hiperbòlic. Hip Sin, per exemple, és el sinus hiperbòlic: sinh
Sin	Calcula el sinus
Sin o Asin	Calcula l'invers del sinus
Cos	Calcula el cosinus
Cos o Acos	Calcula l'invers del cosinus
Tan	Calcula la tangent
Tan o Atan	Calcula la inversa de la tangent
Log	Calcula el logaritme en base 10
Log o 10x	Calcula 10 a la potència de x
Ln	Calcula el logaritme natural. Això és el logaritme en base e
Ln o ex	Calcula e (la base del logaritme natural) a la potència de x
La segona columna té botons per a funcions algebraiques:
Botons	Funció
Mod	Calcula el residu de la divisió euclidiana
Mod o IntDiv	Divisió d'enters (part entera del quocient)
1/x	Calcula el recíproc per a un nombre
1/x o nCm	Calcula el nombre de subconjunts d'elements del segon operand que es poden formar per a qualsevol conjunt que contingui els elements del primer operand (coeficient binomial)
x!	Calcula el producte de tots els enters positius menor o igual que l'operand de l'enter actual (factorial)
x²	Calcula el quadrat de x
x² o √x	Calcula l'arrel quadrada de x
xʸ	x a la potència de y
xy o x1/y	x a la potència de 1/y
x³	Calcula la potència tercera (cub) de x
x³ o ∛x	Calcula l'arrel tercera (cúbica) de x
x·10ʸ	Calcula el producte del primer operand i l'exponent decimal del segon operand

Mode estadístic
En aquest mode la columna esquerra dels botons s'assigna a funcions estadístiques:
La major part de la funcionalitat en aquest mode està centrada al voltant del botó Dad. Per crear una llista de dades de nombres, introduïu un nombre a la calculadora i premeu Dad. Es mostra un número que augmenta seqüencialment en la pantalla indicant quina posició en la llista de dades ocupa el nombre. Una calculadora tradicional només emmagatzema tres valors per a funcions estadístiques: El nombre d'elements discrets en una llista, la suma dels elements de dades introduïts i la suma del quadrat de tots els elements de dades de la llista. El es diferencia per l'emmagatzematge real de cada valor discret, permetent-vos calcular el valor mitjà de les dades.
Botons	Funció
N	Recorda el nombre d'elements de dades introduïts
N o Σx	Mostra la suma de tots els elements de dades introduïts
Mitj	Mostra la mitjana dels elements de dades introduïts
Mitj o Σx²	Mostra la suma del quadrat de tots els elements de dades introduïts
σN	Mostra la desviació estàndard (n)
σN o σN-1	Mostra la desviació estàndard de la població (n-1)
Med	Mostra la mediana
Dad	Introduir un element de dades
Dad o CDad	Neteja l'últim element de dades introduït
CSt	Neteja l'emmagatzematge de tots els elements de dades introduïts
Les dues columnes següents tenen els botons amb funcions trigonomètriques i algebraiques descrites a la secció del mode Científic.

Mode de sistema numeral
Aquest mode conté botons i funcions per calcular en binari, hexadecimal, octal i decimal.
Seleccioneu el sistema numeral amb els botons d'opció de la dreta. Per a inserir un nombre hexadecimal per exemple, només cal fer el següent: Seleccioneu Hex als botons d'opció. Després introduïu un nombre, tenint en compte que podeu utilitzar les lletres A a F per a nombres més grans que 9. Si voleu veure aquest nombre en binari, seleccioneu Bin als botons d'opció.
Els nombres binaris, octals i hexadecimals es poden mostrar com a grups de dígits separats per espais en blanc. Aquest agrupament pot millorar la llegibilitat dels nombres. Per exemple, el nombre hexadecimal AF1C42 es pot mostrar com AF 1C 42 amb separació de cada segon dígit. L'agrupació es pot desactivar o retocar. Seleccioneu Arranjament Configura el ... per a mostrar el diàleg de configuració i canviar la configuració a la pàgina General segons correspongui.
És possible que vulgueu seleccionar Mostra l'edició de bits des del menú Arranjament per veure els bits seleccionats.
Hi ha operadors lògics disponibles en aquest mode. Aquests operadors són:
Botons	Funció
AND	Dos nombres se'ls aplica l'operador lògic de conjunció (AND)
OR	Dos nombres se'ls aplica l'operador lògic de disjunció (OR)
XOR	Dos nombres se'ls aplica l'operador lògic de disjunció exclusiva (XOR)
Lsh	Desplaçament esquerre del valor
Rsh	Desplaçament dret del valor
Cmp	Realitza un complement d'1
La segona columna conté els botons amb funcions algebraiques descrites a la secció del mode Científic.
La tercera columna amb els botons A a F només està habilitada en el mode Hex.

Operacions de memòria
El admet les operacions de memòria donades per les calculadores estàndard més sis ranures per a contenir constants.

Operacions estàndard de memòria
El pot recordar els resultats de les operacions, i reutilitzar-les en càlculs posteriors. Es pot accedir a aquestes funcions mitjançant diversos botons etiquetats MR, MS, M+ i MC.
MS 	El botó MS emmagatzema el resultat actualment mostrat en la memòria.
M+ 	El botó M+ afegeix el resultat actual al de la memòria. Així que si heu emmagatzemat un 20, i el resultat actual és un 5, la memòria conté 25 quan el premeu. Si la memòria està buida, actua com MS i simplement emmagatzema el resultat.
MR 	El botó MR obté el valor emmagatzemat en la memòria i el posa a la pantalla.
MC 	El botó MC neteja la memòria.
Si s'emmagatzema un valor en la memòria, apareixerà una M a la barra d'estat, al costat de l'indicador del mode de la calculadora

Constants
Els sis botons de constants C1 a C6 només seran visibles després d'activar l'element Botons de constants al menú Arranjament de la barra de menús. Estan disponibles en el Mode científic i el Mode estadístic
Per veure el valor emmagatzemat en cada constant passeu el punter del ratolí per sobre del botó.
Per emmagatzemar el nombre que es mostra a la visualització del en una de les sis constants, primer premeu seguit de la tecla de botó desitjada C1 fins a C6.
Per utilitzar el valor emmagatzemat en qualsevol de les constants en un càlcul, simplement premeu el botó desitjat (C1 a C6), i el nombre corresponent apareixerà a la pantalla.
És possible canviar l'etiqueta del botó de les constants per fer més fàcil recordar quin botó conté quina constant. Feu clic amb el botó dret del ratolí en un dels botons C1 a C6. Apareix un menú emergent, en el qual seleccioneu Estableix un nom.
Hi ha moltes (principalment físiques) constants predefinides, que es poden posar en qualsevol dels sis botons C1 - C6 seleccionant la constant desitjada en el menú emergent que apareix després de fer clic dret en un dels botons constants i seleccionant Escull de la llista. Encara que les constants predefinides també es poden accedir a través de les Constants a la barra de menús, l'emmagatzematge en un botó de constants és molt pràctic, si el nombre s'utilitza amb freqüència.

Acceleradors de tecla única
Per simplificar els càlculs d'introducció des del teclat el té acceleradors de tecles individuals per a la majoria de funcions. Per exemple, introduir 7R o 7r calcularà el recíproc de 7 (1/7).
Durant un càlcul, sempre es pot prémer per fer que cada botó mostri la seva vinculació de tecles.
Tecla	Funció	Notes
H	Hip	Hiperbòlic com a Hip Sin, el sinh
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	log base e
L	Log	log base 10
Ctrl-2		Segona funció per a aquest botó. Per exemple, si voleu «arcsin» escriviu Ctrl-2 s
\	+/-	Canvia el signe
[	x^2
^	x^y
!	x!	Factorial
E	x10y	Exponent
<	Lsh	Desplaçament esquerre
>	Rsh	Desplaçament dret.
&	AND	«AND» lògic
x o *	X	Multiplicació
/	/	Divisió
D	Dad	Introduïu l'element de dades en mode estadístic
|	OR	OR lògic. Nota: O és XOR
R	1/x	Recíproc
	=
Retorn	=
	<=	Suprimeix l'últim nombre
Re Pàg	C	Neteja
	C	Neteja
Av Pàg	AC	Neteja-ho tot
Supr	AC	Neteja-ho tot
:	Mod	residu de la divisió
+1 a +6	C1	utilitza el valor emmagatzemat en C1 a C6